Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Matriz de impacto

Descobertas

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a matriz de impacto quando você insere a TCC2 (Timing, Communications, and Control Card Version Two) na prateleira bloqueada ou desbloqueada, em comparação com a TCC2P (Timing, Communications, and Control Card Version Two Plus). O TCC2P é um processador de sistema de próxima geração para a Plataforma de Provisionamento Multisserviço (MSPP - Multiservice Provisioning Platform) Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Ao instalar o TCC2P, você pode provisionar portas Ethernet de acesso frontal e de backplane no modo Repetidor ou no modo Seguro.

O modo Seguro isola pacotes das duas interfaces entre si, para fornecer um nível mais alto de segurança. No modo Seguro, técnicos que trabalham através das portas Ethernet frontais não podem acessar a LAN do escritório central conectada através da porta Ethernet do painel traseiro.

Se você precisar de diferentes níveis de segurança na rede, poderá associar os níveis de segurança do usuário à capacidade de executar diferentes comandos. Além disso, você pode usar o Secure Mode Lock para restringir alterações às configurações do elemento de rede (NE) mesmo por usuários com o atributo SuperUser. O Secure Mode Lock permite garantir que os usuários não alterem as configurações NE após você ativá-las e adicioná-las à rede. A ativação do Secure Mode Lock desativa todas as opções de configuração que o Lock protege. Os itens protegidos pelo Secure Mode Lock são denominados "Lockable".

Matriz de impacto

Esta seção descreve a matriz de impacto.

A Figura 1 fornece a matriz de compatibilidade TCC2 e TCC2P.

Figura 1 - Matriz de compatibilidade TCC2 e TCC2P

Descobertas

Com base na Figura 1, aqui estão as descobertas:

- Insira TCC2 em um sub-bastidor que execute o ONS 15454 versão 5.x ou posterior.

- Se o sub-bastidor estiver no modo travado, TCC2 será reiniciado continuamente.

- Se o sub-bastidor estiver no modo destravado, TCC2 funciona, mas não é possível bloquear o sub-bastidor. Você precisa do ONS 15454 versão 5.x e do TCC2P para travar o sub-bastidor.

- Insira TCC2 em um sub-bastidor que execute o ONS 15454 versão 4.x ou anterior.

- Se o sub-bastidor estiver no modo travado, TCC2 será reiniciado continuamente.

- Se o sub-bastidor estiver no modo destravado, TCC2 funciona.

- Insira o TCC2P em um sub-bastidor que execute o ONS 15454 versão 5.x ou posterior com uma placa bloqueada.

- Se o sub-bastidor estiver no modo travado, o TCC2P funciona corretamente. Este é o modo seguro.

- Se o sub-bastidor estiver no modo desbloqueado, o TCC2P se desbloqueia quando o TCC2P está no modo de espera. A ativação do TCC2P bloqueia a prateleira.

- Insira o TCC2P em um sub-bastidor que execute o ONS 15454 versão 5.x ou posterior sem uma placa bloqueada.

- Se o sub-bastidor estiver no modo travado, o TCC2P bloqueará a placa e exibirá os dois endereços IP.

- Se o sub-bastidor estiver no modo desbloqueado, o TCC2P funciona e o sub-bastidor permanece desbloqueado. Você pode trancar a prateleira, se necessário.

- Insira o TCC2P em um sub-bastidor que execute o ONS 15454 versão 4.x ou anterior.

- Se o sub-bastidor estiver no modo travado, o TCC2P funciona e o sub-bastidor permanece bloqueado, mas o endereço IP seguro não é exibido.

- Se o sub-bastidor estiver no modo desbloqueado, o TCC2P funciona, mas você não pode travar o sub-bastidor. Você precisa do ONS 15454 versão 5.x e do TCC2P para travar o sub-bastidor.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems