Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Combinações de chave de ruptura padrão

Como solucionar problemas

Como simular uma seqüência chave de ruptura

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as combinações de sequência de tecla de ruptura padrão para os sistemas operacionais e como corrigir quaisquer problemas.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

A Electronic Industries Association RS-232 das indústrias eletrônica usa +3 a +25 volts para significar um espaço (lógica 0) e -3 a -25 volts para Mark (lógica 1). Um sinal de interrupção é quando a linha de dados permanece na condição de espaço para uma duração especificada, geralmente 100 ms para ½ segundo. Todos os caráteres começam com um bit de início e terminam com um bit de interrupção (e igualmente um bit de paridade ou os dois). A condição de nível do bit de início e parada sempre no oposto. Assim, nenhuma combinação de caractere pode olhar como o sinal de interrupção. Um sinal de interrupção permite-o de alcançar um monitor de ROM em dispositivos de Cisco IOS® quando uma recuperação de senha é necessária.

Combinações de chave de ruptura padrão

Software

Platform

Sistema operacional

Tente isto

Hiperterminal

Compatível com IBM

Windows XP

Ctrl-Break

Hiperterminal

Compatível com IBM

Windows 2000

Ctrl-Break

Hiperterminal

Compatível com IBM

Windows 98

Ctrl-Break

Hiperterminal (versão 595160)

Compatível com IBM

Windows 95

Ctrl-F6-Quebrar

Caco

Estação de trabalho Sun

UNIX

Ctrl-\ l

Ctrl-\ b

Microfone PRO

Compatível com IBM

Windows

Ctrl-Break

Minicom

Compatível com IBM

Linux

Ctrl-a f

ProComm mais

Compatível com IBM

DOS ou Windows

Alt-b

SecureCRT

Compatível com IBM

Windows

Ctrl-Break

Telix

Compatível com IBM

DOS

Ctrl-End

Telnet

N/A

N/A

O Ctrl-], então digite envia o brk

Telnet a Cisco

Compatível com IBM

N/A

Ctrl-]

Teraterm

Compatível com IBM

Windows

Alt-b

Terminal

Compatível com IBM

Windows

Intervalo

Ctrl-Break

Dica

Estação de trabalho Sun

UNIX

Ctrl-] e, em seguida, Break ou Ctrl-C

~#

Emulação VT 100

Data Geral

N/A

F16

Windows NT

Compatível com IBM

Windows

Intervalo-F5

Shift-F5

Shift-b do Shift-4 do Shift-6 (^$B)

TERMINAL Z

Mac

Maçã

Comando-b

N/A

Break-Out Box

N/A

Conecte o pino 2 (X-mit) a +V por meio segundo

Cisco para porta auxiliar

N/A

Control-Shft-6, depois b

Compatível com IBM

N/A

Ctrl-Break

Como solucionar problemas

- Os problemas que você encontra durante a recuperação de senha ocorrem frequentemente porque você não é certo sobre o que a seqüência de tecla break é para o software que (não-Cisco) você se usa. Para o software não alistado na tabela, e para a informação adicional, refira a documentação dos pacotes de software individual.

- A porta auxiliar (AUX) não fica ativa durante a seqüência de inicialização de um roteador. Conseqüentemente, não é nenhum uso se você envia uma ruptura através do porto auxiliar. Você precisa de ter a conexão à porta de Console, e tem estes ajustes:

taxa de baud 9600

Sem paridade

8 bits de dados

1 bit de parada

Nenhum controle de fluxo

- Algumas versões do Windows NT têm o software de hiperterminal que não pode enviar o sinal correto de tecla BREAK. Consulte Hilgraeve Hyperterminal Emulation Program para obter mais informações e para uma atualização do software hyperterminal.

- Em alguns casos, a sequência de ruptura pode ser transmitida incorretamente quando um cabo conversor USB/serial é usado. Nesses casos, use um teclado com uma porta diferente do conector (por exemplo, um PS/2).

Como simular uma seqüência chave de ruptura

A simulação da seqüência de tecla break é útil se seu terminal emulator não apoia a tecla break, ou se um erro não permite que seu terminal emulator envie o sinal correto.

Observação: o hiperterminal no Windows NT tinha esse comportamento no passado.

Termine estas etapas para simular uma seqüência de tecla break:

1. Conecte ao roteador com estes ajustes terminal:

Taxa de baud de 1200

Sem paridade

8 bits de dados

1 bit de parada

Nenhum controle de fluxo

Você já não vê toda a saída em sua tela, e esta é normal.

2. O ciclo da potência (interruptor fora e então sobre) o roteador e pressiona a BARRA ESPAÇOS por 10-15 segundos a fim gerar um sinal similar à seqüência de break.

3. Desligue seu terminal, e reconecte-o com umas 9600 taxas de baud. Você incorpora o modo do monitor de ROM.

Se todos estes métodos não enviam corretamente uma ruptura, experimente de novo os procedimentos de um terminal diferente ou da plataforma PC.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco