Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece um exemplo de configuração que ilustra uma configuração de ponte de linha de assinante digital assimétrica (ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line) com NAT (Network Address Translation). Esta configuração foi testada para funcionar com o serviço ADSL residencial do Pacific Bell e pode ser usada para substituir o modem ADSL Alcatel fornecido pela Pacific Bell.

Para "rotear" o segmento Ethernet para a Internet, assim como a "ponte" entre seu local e o Pacific Bell, use o comando bridge irb.

A rede interna aparece na Internet (e no Pacific Bell) como um único host porque o NAT é usado, e o único host visível para o mundo externo é o Bridge Virtual Interface (BVI).

Não inclua a Ethernet em seu grupo de pontes, pois você provavelmente não deseja que o tráfego interno seja ligado em ponte à rede pública.

Essa configuração também faz do roteador um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para a rede interna. Isso oferece endereços privados de 192.168.1.1 a 192.168.1.253, oferece servidores DNS (Domain Naming System) para a Pacific Bell e fornece ao Pacific Bell seu próprio endereço no gateway padrão.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Software Cisco IOS® versão 12.0(3)T

- Cisco 1417

- Serviço ADSL residencial da Pacific Bell

- Sabe-se que essa configuração funciona com:

------------------ show version ------------------

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 1400 Software (C1400-NOSY-M), Version 12.0(5)T1,  RELEASE =

SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 17-Aug-99 10:29 by cmong

Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0277197C

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 1400 Software (C1400-RBOOT-R), Version 12.0(3)T,  RELEASE SOFTWARE =

(fc1)

Router1417 uptime is 5 days, 11 hours, 15 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 11:05:59 UTC Thu Nov 25 1999

System image file is "flash:c1400-nosy-mz.120-5.T1"

cisco 1417 (68360) processor (revision D) with 13312K/3072K bytes of =

memory.

Processor board ID 14520795, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 ATM network interface(s)

System/IO memory with parity disabled

8192K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM

System running from RAM

7K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

Cisco 1417

------------------ show running-config ------------------

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 21:13:19 UTC Tue Nov 30 1999

! NVRAM config last updated at 21:14:45 UTC Tue Nov 30 1999

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1417

!

enable password 0 letmein

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

!

ip dhcp pool ippool1417

network 192.168.1.0 255.255.255.0

dns-server 206.13.28.12 206.13.31.12

default-router 192.168.1.254

!

bridge irb

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm vc-per-vp 64

no ATM ilmi-keepalive

pvc 8/35

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address <cust-router-ip> 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip Nat outside

!

ip default-gateway <pbi-router-ip>

ip Nat pool pbi <cust-router-ip> <cust-router-ip> prefix-length 24

ip Nat inside source list 10 pool pbi overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <pbi-router-ip> permanent

ip http server

!

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

password 0 letmein

login

!

end

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

- show interface ATM 0 —Se a linha estiver inativa, verifique o cabeamento.

- show ip nat translations —Para ver se é necessário converter endereços para cada cliente interno.

- debug atm events —Para procurar o estado do modem:

0x8 significa que o modem espera para ouvir do escritório central (CO). Isso provavelmente significa que você não tem uma boa conexão com o CO. Verifique a conexão e se o cabo correto está sendo usado.

0x10 significa que o modem sai do CO e agora treina. O CO está conectado e os modems tentam negociar uma conexão. Se ele falhar nesse estado, provavelmente há uma incompatibilidade entre a interface ADSL do Cisco 1417 e o CO. Verifique se o identificador de caminho virtual/identificador de canal virtual (VPI/VCI) correto está sendo usado.

0x20 significa que a ativação foi concluída e o link está ativo.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Nota:Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems