Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este exemplo de configuração mostra um roteador Cisco 1417 Digital Subscriber Line (DSL) conectado a um Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) e terminando em um Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC). O Cisco 1417 foi configurado como um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) com PPP sobre ATM (PPPoA).

O provedor de serviços de Internet (ISP) deu ao assinante um intervalo de endereços IP, 10.0.0.1 a 10.0.0.X, com uma máscara 255.0.0.0. O endereço IP "10.0.0.1" será configurado manualmente na interface Ethernet do Cisco 1417. Os endereços IP restantes serão atribuídos a um pool DHCP e alugados a dispositivos LAN locais conectados à rede Ethernet do Cisco 1417.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações deste documento são baseadas nas versões de software abaixo.

- Software Cisco 1417 DSL Router IOS® versão 12.1(1.3)T

- Software Cisco 6400 UAC-NRP IOS versão 12.0(7)DC

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versão 12.0(4)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS versão 12.1(1)DA

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

Configurações

Este documento utiliza as configurações mostradas abaixo.

- Cisco 1417

Cisco 1417

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zeroip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- The DHCP pool will not lease this address; it's used by interface E0.

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

!--- You need to adjust this for your range of addresses.

default-router 10.0.0.1

!--- The default gateway will be assigned to local devices.

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

!

interface ATM0

no ip address

atm vc-per-vp 4096

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/44

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

interface Dialer0

ip unnumbered Ethernet0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname

ppp chap password

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico DSL

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems