Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Número de produto

Recursos

Suporte à plataforma

Configuração

Informações Relacionadas

Introduction

O módulo de rede serial (NM-4T) síncrono (sync) de quatro portas possui quatro portas DB-60 e fornece uma taxa de dados de 8 Mbps na porta 0, 4 Mbps cada nas portas 0 e 2 ou 2 Mbps em todas as quatro portas simultaneamente. O módulo de rede NM-4T suporta apenas o modo de sincronismo. As portas DB-60 no módulo de rede NM-4T suportam os cabos Cisco de 60 pinos "5 em 1" usados nos Cisco 2500 e Cisco 7000 Series Routers.

Prerequisites

Requirements

Consulte a seção Suporte à Plataforma deste documento.

Componentes Utilizados

Consulte a seção Suporte à Plataforma deste documento.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Número de produto

NM-4T - Módulo de Rede Serial Síncrono de Quatro Portas

Recursos

- Quatro portas seriais.

- Usa conectores Cisco DB-60 (mesmo cabeamento de Cisco 2500, Cisco 7000, NM-4A/S e NM-8A/S). Para obter mais informações, consulte 60 pinos "5-em-1".

- Suporta somente o modo de sincronismo (o modo assíncrono não é suportado)

- Fornece a taxa de dados síncronos de 8 Mbps na porta 0, de 4 Mbps cada na porta 0 e na porta 2, ou de 2 Mbps em todas as quatro portas simultaneamente.

- Não oferece suporte a bisync ou half-duplex.

Suporte à plataforma

Suporte a Cisco IOS® Software

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3620 e 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

NM-4T

Not Supported

Cisco IOS Software Releases 11.2(4)XA, 11.2P, todas 11.3 e todas de 12.x

Cisco IOS Software Releases 12.2(13)T, 12.3(1), 12.3(2)T e versões posteriores

todos os releases do software Cisco IOS

Cisco IOS Software Releases 12.2(13)T, 12.2(11)YT

Observação: as versões do Cisco IOS Software fornecidas são normalmente a versão mínima necessária para suportar a plataforma, o módulo ou o recurso em questão. Use o Software Advisor (apenas para clientes registrados) para escolher o software apropriado ao seu dispositivo de rede, fazer a correspondência entre os recursos de software e as releases do Cisco IOS Software e do CatOS, comparar as releases do Cisco IOS Software ou encontrar as releases de software que dão suporte ao seu hardware.

Configuração

No módulo de rede NM-4T, as interfaces são endereçadas como slot/unidade serial de interface. As unidades são numeradas da direita para a esquerda. Esta saída é uma configuração de exemplo para o módulo de rede NM-4T. Configure o NM-4T como você faria em qualquer outra interface serial em um 2500, 7500 e assim por diante.

Observação: não há enquadramento, temporização ou linecode parâmetros ou comandos usados nesta configuração. O módulo de rede NM-4T não tem um CSU/DSU integrada. Você precisa utilizar um CSU/DSU externo.

maui-soho-02(config)# interface Serial 2/0

maui-soho-02(config-if)# ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-02(config-if)# encapsulation ppp

maui-soho-02(config-if)# no shutdown

Para obter mais informações sobre como configurar o módulo de rede NM-4T, consulte Configuração de Interfaces Seriais.

Informações Relacionadas

- Configurando interfaces seriais

- Números de produtos, números de peças e descrições de cabos da Cisco

- Páginas de suporte à tecnologia de discagem e acesso

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems