ID do Documento: 12756

Atualizado em: 24 de junho de 2008

Faça o download do PDF

Imprimir

Feedback

Produtos Relacionados

- Cisco 7200 Series Routers

Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Troubleshooting

Sintomas

Solução

Casos Práticos

Informações Relacionadas

Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco

Introduction

Este documento explica as causas das mensagens de erro %PLATFORM-3-PACONFIG e %C7200-3-PACONFIG. O documento também descreve como solucionar esses erros.

Como uma configuração incorreta do adaptador de porta (PA) geralmente causa essas mensagens de erro, este documento começa com uma rápida visão geral da arquitetura da série Cisco 7200 e das diretrizes de configuração do PA. O procedimento de solução de problemas a seguir depende do tipo de NPE (Network Processing Engine, mecanismo de processamento de rede) inserido no chassi 7200.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nesta plataforma de hardware:

- Cisco 7200 Series Routers

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informações de Apoio

Os 7200 Series Routers consistem em:

- O Cisco 7202 de dois slots

- O Cisco 7204 e o Cisco 7204VXR de quatro slots

- O Cisco 7206 e o Cisco 7206VXR de seis slots

Esses roteadores suportam multiprotocolo, roteamento multimídia e bridging com uma grande variedade de protocolos e tipos de mídia. As interfaces de rede residem em PAs que fornecem uma conexão entre os barramentos do roteador Peripheral Component Interconnect (PCI) e redes externas. Você pode colocar PAs em qualquer slot PA disponível, em qualquer combinação desejada.

A série 7200 usa barramentos PCI para facilitar a comunicação entre a memória no NPE e os PAs. Se os limites de ponto de largura de banda do PA forem excedidos, em algum momento, você obterá solicitações de memória de todos os PAs ao mesmo tempo. Essas solicitações de memória simultâneas ocorrem independentemente do throughput do pacote. Nem todos os PAs têm garantia de obter serviço neste caso. Podem resultar anomalias estranhas, como déficits e timeouts de barramento PCI.

Os PAs instalados nos roteadores da série 7200 são do mesmo tipo que os PAs instalados em outros roteadores da família Cisco 7000. Os roteadores da série Cisco 7200 suportam a inserção e remoção on-line (OIR) de PAs instalados.

Todos os PAs e adaptadores de serviço instalados nos roteadores da série 7200 conectam-se a dois barramentos PCI no midplane do roteador. Os barramentos PCI são mb1 e mb2. Os barramentos PCI fornecem um caminho para a memória de E/S do pacote e para o processador do sistema, o que inclui roteamento e comutação. As portas opcionais nos controladores de E/S conectam-se a um terceiro barramento PCI, mb0. O mb0 se conecta a um dos barramentos PCI ou a ambos os barramentos PCI. Essa conexão depende de qual NPE ou Network Service Engine (NSE) está instalado e é suportado em seu sistema.

O NPE-G1 funciona com o controlador de E/S quando você instala este NPE em um roteador 7200VXR. Você também pode usar o NPE-G1 sem um controlador de E/S. O NPE-G1 tem três interfaces Gigabit Ethernet, com um total de três ou seis portas disponíveis por vez. (Três conversores de interface RJ-45s e três conversores de interface Gigabit [GBICs] estão disponíveis.) Quando você instalou um NPE-G1, o controlador de E/S se conecta ao terceiro barramento PCI, mb0. O mb0 se conecta diretamente ao NPE-G1. Quando você instala o controlador de E/S com o NPE-G1, o controlador de E/S não tira largura de banda dos barramentos PCI esquerdo e direito dedicados aos PAs. A limitação de desempenho do PA-GE vem da arquitetura do c7200. O barramento PCI presente no dispositivo pode suportar até 600 mbps no modo half-duplex. A taxa de transferência máxima para ambas as direções é inferior a 300 mbps (para todos os adaptadores de porta conectados a um determinado barramento PCI). Quando você leva em conta como o PA-GE é construído, é possível obter um máximo de 200 mbps no melhor cenário com pacotes de 1.500 bytes.

Nos roteadores da série 7200, os PAs em slots ímpares se conectam ao barramento PCI mb1. Os PAs em slots pares conectam-se ao barramento PCI mb2. Siga algumas diretrizes para distribuir os PAs uniformemente entre os dois ônibus.

Os roteadores Cisco 7200 ou 7200VXR com NPE-100, NPE-150, NPE-175, NPE-200 ou NPE-225 usam estas designações para determinar a distribuição e a configuração do PA:

- Alta largura de banda

- Largura de banda média

- Baixa largura de banda

Em vez dessas designações, os roteadores 7200VXR com NPE-300, NPE-400, NPE-G1 ou NSE-1 usam pontos de largura de banda para determinar a distribuição e a configuração do PA. Os pontos de largura de banda são um valor atribuído relacionado à largura de banda. No entanto, o valor é ajustado com base na eficiência do uso do barramento PCI pelo hardware.

Consulte os requisitos de instalação do adaptador de porta Cisco 7200 Series para obter detalhes sobre:

- Diretrizes e requisitos de configuração

- Requisitos de instalação baseados no NPE ou NSE instalado

- Requisitos de largura de banda e ponto de largura de banda

Troubleshooting

Sintomas

O sistema solicitará mensagens de erro se a configuração do PA exceder as diretrizes neste documento. Aqui estão exemplos das mensagens de erro:

- Para um 7200 Series Router ou 7200VXR Router com NPE-225, NPE-200, NPE-175, NPE-150 ou NPE-100:

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 3 high speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 5 high/medium speed port adapters

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 800 aggregate port adapter bandwidth points

Essas mensagens de erro são exibidas quando os pontos de largura de banda excedem o limite do sistema.

- Para um roteador 7200VXR com NPE-G1, NPE-400, NPE-300 ou NSE-1:

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points for slots 2, 4 & 6

%C7200-3-PACONFIG:Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

Essas mensagens de erro são exibidas quando os pontos de largura de banda são excedidos nos barramentos.

Durante a sequência de inicialização do 7200 Series Router, você pode ver algo semelhante a:

System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT SOFTWARE

Copyright (c) 1994-1999 by cisco Systems, Inc.

C7200 platform with 262144 Kbytes of main memory

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

########### [OK]

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

%C7200-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd & even numbered slots

%SYS-6-BOOT_MESSAGES: Messages above this line are from the boot loader.

Self decompressing the image : #############################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

############################################################################

###################################### [OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (tm) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.1(3.1), MAINTENANCE INTERIM

SOFTWARE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 11-Jul-00 00:59 by cmong

Image text-base: 0x60008950, data-base: 0x6148E000

cisco 7206VXR (NPE300) processor (revision D) with 253952K/40960K bytes of memory.

Processor board ID 23682887

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache

6 slot VXR midplane, Version 2.1

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

3 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

3 ATM network interface(s)

125K bytes of non-volatile configuration memory.

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).

20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 1 (Sector size 128K).

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

00:00:08: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points on both odd &�

even numbered slots

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet2/0, changed state to up

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet6/0, changed state to up

Solução

Você pode usar um 7200 Series Router com uma configuração de PA que exceda as diretrizes que os requisitos de instalação do Cisco 7200 Series Port Adapter fornecem. No entanto, para evitar a ocorrência de anomalias enquanto o roteador está em uso, restrinja o tipo de PA instalado no roteador de acordo com as diretrizes. Além disso, para que o Suporte Técnico da Cisco solucione esses problemas, sua configuração de PA deve estar de acordo com as diretrizes.

Você pode usar a inspeção visual ou o comando show diagbus para determinar que tipo de PAs estão inseridos no 7200 Series Router. Depois de coletar a saída show diagbus, envie a saída para diag@external.cisco.com para usar externamente o Show Diag Interpreter. Após a análise da saída show diag, você recebe uma resposta automática de e-mail. A resposta fornece os diferentes números de peça que correspondem ao seu comando show diag. Se quiser uma breve explicação sobre a ferramenta Show Diag Interpreter, envie um e-mail para diag@external.cisco.com com "Help" (Ajuda) na linha de assunto.

Depois de identificar os PAs inseridos no 7200 Series Router, você precisa determinar se está em conformidade com as diretrizes. Execute uma destas duas ações para fazer a determinação:

- Calcular os pontos de largura de banda

Se você tiver um roteador 7200VXR com NPE-G1, NPE-300, NPE-400 ou NSE-1, use pontos de largura de banda para determinar a distribuição e a configuração do PA.

Observação: não calcule pontos de largura de banda para um controlador de E/S se você tiver instalado o controlador de E/S no roteador 7200VXR com um NPE-G1. Com o NPE-G1, os controladores de E/S não usam pontos de largura de banda ou largura de banda. Além disso, as interfaces Gigabit Ethernet no NPE-G1 não exigem nenhum ponto de largura de banda.

- Conte o número de PAs de alta, média ou baixa largura de banda

Se você tiver um roteador 7200 ou 7200VXR com NPE-100, NPE-150, NPE-175, NPE-200 ou NPE-225, poderá determinar a distribuição e a configuração do PA pela designação de alta, média ou baixa largura de banda. Use o comando show version para determinar que tipo de NPE você tem.

Nota: consulte os requisitos de instalação do adaptador de porta Cisco 7200 Series.

O objetivo final é distribuir os PAs uniformemente entre os dois ônibus. Se você tiver um chassi 7200 legado e tiver muitos PAs de alta largura de banda, considere uma atualização para um chassi VXR. Calcule os pontos de largura de banda correspondentes para verificar se os pontos não excedem o limite para cada barramento. Se os pontos não excederem o limite, a configuração de hardware será suportada.

Se houver muitos PAs de alta largura de banda ou se o limite de 600 pontos de largura de banda for excedido em um dos barramentos, um erro será exibido. Use a Cisco Dynamic Configuration Tool para verificar a configuração do hardware. Certifique-se de marcar a caixa de seleção Enable Configuration Guidance para ver as mensagens de aviso.

Casos Práticos

Essa mensagem ocorre sempre que o roteador é desligado e ligado novamente:

00:00:06: %PLATFORM-3-PACONFIG: Exceeds 600 bandwidth points for slots 0, 1, 3 & 5

Esta é a saída:

router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software�

IOS (TM) 7200 Software (C7200-IS-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)����

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.�

Compiled Tue 07-Dec-99 16:36 by phanguye�

Image text-base: 0x60008900, database: 0x613D8000

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(19990210:195103) [12.0XE 105], DEVELOPMENT����

SOFTWARE�

BOOTFLASH: 7200 Software (C7200-BOOT-M), Version 12.0(10)S, EARLY DEPLOYMENT�

RELEASE SOFTWARE (fc1)

router uptime is 44 minutes�

System returned to ROM by processor memory parity error at PC 0x60EC97B8, address

0x0 at 15:08:36 CET Fri Feb 16 2001�

System restarted at 15:09:59 CET Fri Feb 16 2001�

Running default software

cisco 7206VXR (NPE300) processor with 122880K/40960K bytes of memory.�

R7000 CPU at 262Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 2048KB L3 Cache�

6 slot VXR midplane, Version 2.0

Last reset from power-on�

Bridging software.�

X.25 software, Version 3.0.0.�

8 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)�

5 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)�

4 Serial network interface(s)�

125K bytes of nonvolatile configuration memory.

46976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).�

4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).�

Configuration register is 0x102

router# show diag

Slot 0:�

Fast-ethernet on C7200 I/O card with MII or RJ45 Port adapter, 1 port�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.1 Board revision B0�

Serial number 21771425 Part number 73-4092-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 83 02 01 01 4C 34 A1 49 0F FC 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 07 13 00 00 00 FF FF FF FF FF FF

Slot 1:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741556 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 74 B4 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 2:�

Ethernet Port adapter, 8 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 23127697 Part number 73-1391-08�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 01 01 0E 01 60 E6 91 49 05 6F 08 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 09 19 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Slot 3:�

Fastethernet (TX-ISL) Port adapter, 2 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 2.0 Board revision B0�

Serial number 16741881 Part number 73-2618-03�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 6C 02 00 00 FF 75 F9 49 0A 3A 03 00 00 00 00�

0x30: 58 00 00 00 00 05 03 00 00 00 FF FF FF FF FF 00

Slot 4:�

Mx serial Port adapter, 4 ports�

Port adapter is analyzed�

Port adapter insertion time 00:44:16 ago�

EEPROM contents at hardware discovery:�

Hardware revision 1.14 Board revision A0�

Serial number 21624236 Part number 73-1577-07�

Test history 0x0 RMA number 00-00-00�

EEPROM format version 1�

EEPROM contents (hex):�

0x20: 01 0C 01 0E 01 49 F5 AC 49 06 29 07 00 00 00 00�

0x30: 50 00 00 00 00 07 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

Um e-mail que contém esta saída show diag é enviado para diag@external.cisco.com. Dez segundos depois, um e-mail que contém essas informações é recebido:

Slot 0: C7200-I/O-FE�

Slot 1: PA-2FEISL-TX�

Slot 2: PA-8E�

Slot 3: PA-2FEISL-TX�

Slot 4: PA-4T+

Como a plataforma é 7206VXR com NPE-300, os pontos de largura de banda precisam ser calculados para cada barramento PCI.

Slot 0: C7200-I/O-FE����� 200�

Slot 1: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 2: PA-8E������������� 80�

Slot 3: PA-2FEISL-TX����� 300�

Slot 4: PA-4T+������������� 0

O primeiro ônibus está com excesso de assinaturas. Para os slots 0, 1 e 3, os pontos atingem 800 (200 + 300 + 300), o que é maior que 600.

Uma solução é trocar os slots 3 e 4 para equilibrar a largura de banda em ambos os barramentos, um para os slots pares e outro para os slots ímpares. Você também precisa alterar a configuração relevante. Em seguida, a mensagem de erro %PLATFORM-3-PACONFIG desaparece.

Informações Relacionadas

- Requisitos de instalação do adaptador de porta Cisco 7200 Series

- suporte ao produto Cisco

- Suporte ao produto de roteadores Cisco

- Notas técnicas de solução de problemas - Cisco 7200 Series Routers

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

Este documento foi útil? Sim Não

Agradecemos seus comentários.

Abra um caso de suporte (Requer um contrato de serviço da Cisco.)

Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco

A Comunidade de suporte da Cisco é um fórum para você perguntar e responder às perguntas, compartilhar sugestões e colaborar com seus colegas.

Consulte as Convenções de dicas técnicas da Cisco para obter informações sobre as convenções usadas neste documento.

Atualizado em: 24 de junho de 2008

ID do Documento: 12756