Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Números de produto

Recursos e suporte para IOS

Informações Relacionadas

Introduction

Os adaptadores de porta de voz PA-VXA/VXB/VXC para as plataformas de roteador Cisco 7200/7300/7400/7500 combinam conectividade T1/E1 e recursos integrados de processador de sinal digital (DSP). Isso fornece flexibilidade e poder para suportar diretamente os serviços de voz nesses gateways. Esses adaptadores de porta podem suportar interfaces T1 ou E1. Com base no modelo selecionado, os adaptadores de porta podem suportar até 60 chamadas simultâneas de voz de algoritmo de alta complexidade (HC) ou 120 chamadas simultâneas de codec de complexidade média (MC - Medium Complexity). Além disso (com base no modelo selecionado), é possível usar os DSPs integrados como um farm de DSP para fornecer serviços de voz a adaptadores de porta, como a série de produtos PA-MCX-nTE1. Eles podem suportar interfaces de telefonia de voz, mas não têm recursos de DSP diretos próprios.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento destina-se principalmente a adaptadores de porta de voz suportados nas plataformas Cisco 7200/7300/7400/7500 desde o Cisco IOS® Software Release 12.1(3)T ou posterior. Os adaptadores de porta PA-VXB-2TE1 e PA-VXC-2TE1 mais antigos não são mais suportados nas versões do Cisco IOS Software posteriores à 12.1(3)T e não são reconhecidos na inicialização do roteador. Consulte Voice Gateway Hardware Compatibility Matrix (Cisco 7200, 7300, 7400, 7500) para obter informações sobre esses adaptadores de porta de voz herdados, bem como a linha atual de adaptadores de porta de voz.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Números de produto

Esta tabela lista os modelos de adaptadores de porta de voz PA-VXA/VXB/VXC disponíveis, seus números de produto correspondentes e algumas informações de capacidade de chamada específicas do modelo.

Número do modelo de adaptador de porta

Descrição^1

Números de ID de DSP

Número de chamadas MC/HC Codec suportadas2

Número de DSPs que precisam ser reservados para uso nativo de T1/E1

Número de canais de DSP disponíveis para criação de DSP (presume que os recursos de DSP já estão reservados para o suporte máximo nativo de T1/E1)

PA-VXA-1TE1-24+3

Adaptador de porta de voz com suporte T1/E1 selecionável, 1 interface T1/E1 e sete DSPs C549. Para uso de T1.

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

28 chamadas MC (G.729a, G.729ab, G.726, G.711 e retransmissão FAX) 14 chamadas HC (G.729, G.729b, G.723.1, G.728, sistema global para comunicações móveis/taxa máxima (GSM/EFE R) e codecs MC)

6 DSPs = 24 chamadas para T1 MC 7 DSPs = 14 chamadas para T1 HC 7 DSPs = 28 chamadas para E1 MC ou 14 chamadas para HC

1 DSP restante = 4 chamadas para T1 MC Nenhum recurso DSP restante para T1 HC ou E1 MC e HC

PA-VXA-1TE1-30+3

Adaptador de porta de voz com suporte a T1/E1 selecionável, uma interface T1/E1 e oito DSPs C549. Destinado a uso de E1.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

32 chamadas MC (G.729a, G.729ab, G.726, G.711 e retransmissão de FAX) 16 chamadas HC (G.729, G.729b, G.723.1, G.728, GSM/EFR e codecs MC)

6 DSPs = 24 chamadas para T1 MC 8 DSPs = 16 chamadas para T1 HC 8 DSPs = 32 chamadas para E1 MC ou 16 chamadas para HC

2 DSPs restantes = 8 chamadas para T1 MC Sem recursos DSP restantes para T1 HC ou E1 MC e HC

PA-VXB-2TE1+

Adaptador de porta de voz com suporte selecionável T1/E1, duas interfaces T1/E1 e doze DSPs C549.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

48 chamadas MC (G.729a, G.729ab, G.726, G.711 e retransmissão FAX) 24 chamadas HC (G.729, G.729b, G.723.1, G.728, GSM/EFR e codecs MC)

12 DSPs = 48 chamadas para DSPs 2xT1 MC 12 = 24 chamadas para DSPs 2xT1 HC 12 = 48 chamadas para 2xE1 MC ou 24 chamadas para HC

Nenhum recurso DSP remanescente para T1 ou E1MC e HC

PA-VXC-2TE1+

Adaptador de porta de voz com suporte para T1/E1 selecionável, duas interfaces T1/E1 e trinta DSPs C549.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

120 chamadas MC (G.729a, G.729ab, G.726, G.711 e retransmissão de FAX) 60 chamadas HC (G.729, G.729b, G.723.1, G.728, GSM/EFR, codecs MC)

12 DSPs = 48 chamadas para 2xT1 MC 24 DSPs = 48 chamadas para 2xT1 HC 15 DSPs = 60 chamadas para 2xE1 MC 30 DSPs = 60 chamadas para 2xE1 HC

18 DSPs = 72 chamadas para DSPs T1 MC 6 = 12 chamadas para DSPs T1 HC 15 = 60 chamadas para E1 MC Nenhum recurso DSP restante para E1 HC

1 Informações sobre a arquitetura do DSP C549 podem ser encontradas no Hardware de voz: Documentação dos processadores de sinal digital (DSPs - Digital Signal Processors) C542 e C549.

2 Informações sobre seleções de codecs MC e HC podem ser encontradas em Understanding Codecs: Complexidade, suporte de hardware, MOS e documentação de negociação.

3 O PA-VXA-1TE1-24+ é destinado à conectividade T1 com codecs MC, enquanto o PA-VXA-1TE1-30+ é destinado à conectividade E1 com codecs MC. Você precisa considerar o produto PA-VXC-2TE1+ para suporte a T1 ou E1 com codecs HC.

Recursos e suporte para IOS

Os recursos dos adaptadores de porta de voz PA-VXA/VXB/VXC incluem:

Sinalização

Versão mínima necessária do software Cisco IOS^4

Cisco 7200

Cisco 7300 5

Cisco 7400

Cisco 7500 6

T1/E1 CAS, Q.SIG, PRI Q.931 User/Network, E1 R2, Transparant-Common Channel Signaling (T-CCS), Non-Facility Associated Signaling (NFAS) PRI

12.1(3)T

12.2(11)YZ, 12.2(13)B, 12.3(3), 12.3(4)T

12.2(2)DD, 12.2(4)B

12.1(3)T

FGD (Feature Group D, grupo de recursos D)

12.1(5)T

12.2(11)YZ, 12.2(13)B, 12.3(3), 12.3(4)T

12.2(2)DD, 12.2(4)B

12.1(5)T

RAI (Resource Allocation Indication)

12.2(4)T

12.2(11)YZ, 12.2(13)B, 12.3(3), 12.3(4)T

12.2(2)DD, 12.2(4)B

12.2(4)T

Media Gateway Control Protocol (MGCP)

12.2(2)T

12.2(11)YZ, 12.2(13)B, 12.3(3), 12.3(4)T

12.2(2)DD, 12.2(4)B

12.2(2)T

PA-VXB-2TE1+, PA-VXC-2TE1+

12.1(3)T

12.2(11)YZ, 12.2(13)B, 12.3(3), 12.3(4)T

12.2(2)DD, 12.2(4)B

12.1(3)T

PA-VXA-1TE1-24+, PA-VXA-1TE1-30+ com todos os recursos acima

12.2(4)T, 12.2(4)B

Not Supported

Not Supported

12.2(4)T

4 Os adaptadores de porta de voz PA-VXA/VXB/VXC são suportados em todos os conjuntos de recursos do Cisco IOS, exceto para o conjunto de recursos do Enterprise MCM.

5 O Cisco 7301 é o único membro da família de plataformas 7300 que pode suportar Adaptadores de porta de voz.

6 Considerações do Special Route Switch Processor (RSP) e do Versatile Interface Processor (VIP) para o Cisco 7500 estão descritas na Voice Gateway Hardware Compatibility Matrix (Cisco 7200, 7300, 7400, 7500).

Observação: as versões do Cisco IOS Software fornecidas são normalmente a versão mínima necessária para suportar a plataforma, o módulo ou o recurso em questão. Para localizar a lista completa das versões de Cisco IOS Software, algum recurso, módulo, placa de interface ou o chassi que é suportado, utilize a ferramenta Software Advisor ( apenas usuários registrados).

- O PA-VXA suporta uma interface T1 ou E1 selecionável por software. O PA-VXB e o PA-VXC suportam duas interfaces T1 ou E1 selecionáveis por software; ambas as interfaces devem ser iguais.

- Os recursos da interface T1 incluem:

- Interface DS1 100 ohms com conectores RJ-48C

- Enquadramentos SF (superquadro D4) ou ESF (superquadro estendido)

- Codificação de linha Inversão de Marca Alternada (AMI) ou Substituição Binária de 8 Zeros (B8ZS)

- Suporte total a FDL e monitoramento de desempenho de FDL em conformidade com ANSI T1.403 ou AT&T TR 54016

- Comprimento do cabo DSX-1 selecionável por software em incrementos de 0 a 655 pés

- Configurações de construção de linha DS1 CSU selecionáveis por software para 0 dB, -7,5 dB, -15 dB e -22,5 dB

- Configurações de ganho de receptor CSU DS1 selecionável por software para 26 dB ou 36 dB

- Proteção de linha DS1 por UL1459/1950, FCC parte 68

- Suporte completo para DSX-1 MIB RFC 1406, inclusive detecção e relatório de alarme

- Há suporte para o acesso remoto DSX-1 MIB

- Derivação e Inserção DS0 (D&I)

- Os recursos da interface E1 incluem:

- E1 120 ohms (G.703) com conectores RJ-48C

- Bits nacionais E1 configuráveis de Software

- Enquadramento CRC4 ou não-CRC4

- HDB3 ou codificação de linha AMI

- Suporte total para MIB E1, RFC 1406, incluindo detecção e relatórios de alarmes

- Derivação e Inserção DS0 (D&I)

- Os adaptadores de porta de voz PA-VXA/VXB/VXC usam DSPs C549 da Texas Instruments. Cada DSP:

- Executa até quatro chamadas de voz no modo MC Codec (G.711, G.729a, G.729ab, G.726 e FAX relay).

- Executa até duas chamadas de voz no modo de codec HC (G.729, G.729b, G.728, G.723.1, GSM/EFR, além de todos os codecs MC).

- O suporte a FAX inclui o protocolo de FAX T.30 com relay, V.17, V.29, V.27, T.38 FAX protocol com relay.

- Cancelamento de Eco de Software até 32 ms de cobertura complacente com ITU-T G.165, até a Versão 12.2(13)T do Software Cisco IOS, quando a cobertura de 64 ms se torna disponível com o recurso Cancelamento de Eco ITU-T G.168 Aprimorado.

- Detecção e geração de tom DTMF/R2/MF/SF/CP

- Detecção e geração de pulso de discagem

- VAD (Detecção de Atividade por Voz Baseada em Energia) e implementações VAD específicas do codec

- Geração de ruído de conforto para intervalos de silêncio

- Suporte a Modem Relay começando na versão 12.2(11)T do Cisco IOS Software com o recurso Suporte a Modem Relay Support em plataformas VoIP

- Consulte Troubleshooting de DSPs nos PA-VXA/PA-VXB/PA-VXC Voice Port Adaptors para Cisco 7200/7300/7400/7500 Series Routers para diagnosticar problemas relacionados ao DSP com o adaptador de porta de voz PA-VXA/VXB/VXC os.

Consulte Adaptadores de Porta de Voz Digital Avançados para o Cisco 7000 Series para obter mais informações sobre os adaptadores de porta de voz PA-VXA/VXB/VXC.

Informações Relacionadas

- Matriz de compatibilidade de hardware de gateway de voz (Cisco 7200, 7300, 7400, 7500)

- Troubleshooting de DSPs nos Adaptadores de Porta de Voz PA-VXA/PA-VXB/PA-VXC para os Cisco 7200/7300/7400/7500 Series Routers

- Suporte à Tecnologia de Voz

- Suporte aos produtos de Voz e Comunicações Unificadas

- Troubleshooting da Telefonia IP Cisco

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems