Contents

Introduction

Solução

Introduction

O Cisco Network Convergence System (NCS) 6K pode relatar erros de paridade nas placas de malha do processo de driver de elemento de matriz de comutação (sfe_driver) de acordo com a mensagem de registro abaixo. No entanto, na mensagem de log, não está claro qual placa de malha está apresentando o erro de paridade.  Além disso, pode haver mais confusão porque a mensagem de log é relatada pelo RP (Route Processor, processador de rota).

0/RP0/ADMIN0:Jul 24 15:58:43.342 UTC: sfe_driver[2562]: %PLATFORM-CIH-5-ASIC_ERROR : sfe[31]: A parity error has occurred causing  packet drop transient. RTP.Interrupt_Register.RTP.Par_Err_Interrupt_Register.ParityErrInt

2/RP1/ADMIN0:Jul 24 15:59:04.984 UTC: sfe_driver[2538]: %PLATFORM-CIH-5-ASIC_ERROR : sfe[13]: A parity error has occurred causing  packet drop transient. RTP.Interrupt_Register.RTP.Par_Err_Interrupt_Register.ParityErrInt

F0/SC0/ADMIN0:Jul 24 15:59:15.953 UTC: sfe_driver[2470]: %PLATFORM-CIH-5-ASIC_ERROR : sfe[11]: A parity error has occurred causing  packet drop transient. RTP.Interrupt_Register.RTP.Par_Err_Interrupt_Register.ParityErrInt

F1/SC0/ADMIN0:Jul 24 15:59:35.792 UTC: sfe_driver[2489]: %PLATFORM-CIH-5-ASIC_ERROR : sfe[34]: A parity error has occurred causing  packet drop transient. RTP.Interrupt_Register.RTP.Par_Err_Interrupt_Register.ParityErrInt

Solução

Para determinar a placa de malha que apresenta erros de paridade, é necessário seguir as etapas abaixo.

Etapa 1. Obtenha o tipo de chassi e o número do rack da mensagem de registro.

O início da mensagem de log fornece as informações.

Formato: X/Y/ADMIN0

- X indica o tipo de chassi e o número do rack.

- F# indica que o tipo de chassi é Fabric Chassis (FC).  O número indica o número do rack FC.

- Apenas um número indica que o tipo de chassi é um LCC (Line Card Chassis, chassi de placa de linha).  O número indica o número do rack LCC.

- Y indica o tipo de processador (não é necessário para este procedimento, fornecido apenas como referência).

- O Switch Controller (SC) existe apenas no FC.

- RP existe apenas na LCC.

p. ex.

0/RP0/ADMIN0 indica LCC zero.

2/RP1/ADMIN0 indica LCC dois.

F0/SC0/ADMIN0 indica FC zero.

Etapa 2. Obtenha o número seguro da mensagem de log.  Está entre colchetes depois de sfe, não depois de sfe_driver.

p. ex.

Da mensagem de registro:

0/RP0/ADMIN0:Jun 28 10:48:54.132 UTC: sfe_driver[2526]: %PLATFORM-CIH-5-ASIC_ERROR :sfe[15]: Ocorreu um erro de paridade, causando um descarte transitório de pacotes. RTP.Interrupt_Register.RTP.Par_Err_Interrupt_Register.ParityErrInt

O número seguro é 15.

Etapa 3. Aplique a fórmula com base nos dados coletados das etapas 1 e 2.

- Para LCC:

- divida o número sfe por 6 e arredonde para baixo para obter a placa de estrutura (FC)

- O número do rack indica o rack da FC.

p. ex. 1

0/RP0/ADMIN0:Jun 28 10:48:54.132 UTC: sfe_driver[2526]: %PLATFORM-CIH-5-ASIC_ERROR :sfe[15]: Ocorreu um erro de paridade, causando um descarte transitório de pacotes. RTP.Interrupt_Register.RTP.Par_Err_Interrupt_Register.ParityErrInt

Tipo de gabinete = LCC

Nº do rack = 0

Nº SFE = 15

15/6 = 2 (arredondada para baixo)

Placa de estrutura = 0/FC2

p. ex. 2

2/RP1/ADMIN0:24 de julho 15:59:04.984 UTC: sfe_driver[2538]: %PLATFORM-CIH-5-ASIC_ERROR: sfe[13]: Ocorreu um erro de paridade, causando um descarte transitório de pacotes. RTP.Interrupt_Register.RTP.Par_Err_Interrupt_Register.ParityErrInt

Tipo de gabinete = LCC

Nº do rack = 2

Nº SFE = 13

13/6 = 2 (arredondada para baixo)

Placa de estrutura = 2/FC2

- Para FC:

- Divida o número seguro por 3 e arredonde para baixo para obter a placa de estrutura (FC).

- O número do rack indica o rack da FC.

p. ex. 1

F0/SC0/ADMIN0:24 de julho de 15:59:15.953 UTC: sfe_driver[2470]: %PLATFORM-CIH-5-ASIC_ERROR: sfe[11]: Ocorreu um erro de paridade, causando um descarte transitório de pacotes. RTP.Interrupt_Register.RTP.Par_Err_Interrupt_Register.ParityErrInt

Tipo de gabinete = FC

Nº do rack = 0

Nº SFE = 15

11/3 = 3 (arredondada para baixo)

Placa de estrutura = F0/FC3

p. ex. 2

F1/SC0/ADMIN0:24 de julho de 15:59:35.792 UTC: sfe_driver[2489]: %PLATFORM-CIH-5-ASIC_ERROR: sfe[34]: Ocorreu um erro de paridade, causando um descarte transitório de pacotes. RTP.Interrupt_Register.RTP.Par_Err_Interrupt_Register.ParityErrInt

Tipo de gabinete = FC

Nº do rack = 1

Nº SFE = 34

11/3 = 11 (arredondado para baixo)

Placa de estrutura = F0/FC11

Note: Como parte da versão 5.2.5, a mensagem de log vai coincidir com a placa de estrutura que gera a mensagem de syslog e, portanto, essa conversação não é mais necessária.