Contents

Esta tabela contém os requisitos de reinicialização para atualizações do AMP for Endpoints Windows Connector.

Todas as versões anteriores à versão 5.1.3 exigem uma reinicialização durante a atualização.

As atualizações de qualquer versão abaixo de 7.x.x para qualquer versão acima de 7.x.x exigirão uma reinicialização.

As atualizações de qualquer versão 7.x.x para qualquer versão 7.x.x superior não devem exigir uma reinicialização, exceto em casos inesperados.

A atualização do 7.2.3.11648 para qualquer versão posterior requer uma reinicialização devido a um bug nessa versão. Consulte CSCvt56075 para obter mais informações.

Sob determinadas condições, se um driver DFC mais antigo estiver presente, será necessário reinicializar ao atualizar para o Connector versões 7.3.1 e mais recentes. Consulte CSCvv20713 para obter mais informações.

Para a versão

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

7.0.5 e posterior

Da versão

5.1.3

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

Legenda

Reinicialização não necessária

Reinicialização sugerida

Reinicialização necessária