Contents

Introduction

Enterprise Linux versão 6

Enterprise Linux versão 7

Enterprise Linux versão 8

Ubuntu versão 20.04 LTS

Amazon Linux versão 2

Legenda

Notas

Introduction

Esta tabela contém os requisitos de reinicialização para atualizações de conectores Cisco Secure Endpoint Linux. Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais suportados para o conector Linux, consulte o artigo Compatibilidade de SO do Cisco Secure Endpoint Linux Connector.

Enterprise Linux versão 6

Da versão

Para a versão

1.7.0

e mais recente

1.8.1

e mais recente

1.10.0

e mais recente

1.12.2

e mais recente

1.12.4

e mais recente

1.7.0 e mais recente

Ver Nota 1

Ver Nota 3

Ver nota 4

1.8.1 e mais recente

1.10.0 e mais recente

1.12.2 e mais recente

1.12.4 e mais recente

Enterprise Linux Versão 7

Da versão

Para a versão

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.8.4

1.9.0

1.9.1

1.10.0

e mais recente

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

Ver nota 2

1.8.4

1.9.0

1.9.1 e mais recente

Enterprise Linux Versão 8

Da versão

Para a versão

1.13.0

e mais recente

1.13.0 e mais recente

Ubuntu versão 20.04 LTS

Da versão

Para a versão

1.15.0

e mais recente

1.15.0 e mais recente

Amazon Linux versão 2

Da versão

Para a versão

1.16.0

e mais recente

1.16.0 e mais recente

Legenda

Reinicialização não necessária

A reinicialização pode ser necessária

Reinicialização necessária

Notas

1. Reinicialização necessária para atualizar o módulo kernel do RedirFS. Consulte CSCvo74991 para obter detalhes.

2. Reinicialização necessária se estiver executando RHEL/CentOS 7.5 (kernel 3.10.0-862) ou posterior. Consulte CSCvn39498 para obter detalhes.

3. Reinicialização necessária para atualizar o módulo kernel do RedirFS. Consulte CSCvt25576 para obter detalhes.

4. Reinicialização necessária para atualizar os módulos do kernel RedirFS. Consulte CSCvt54122 e CSCvu07130 para obter detalhes.