Contents

Introdução

Red Hat Enterprise Linux/CentOS (x86-64)

Oracle Linux(x86-64)

AlmaLinux e Rocky Linux (x86-64)

LTS Ubuntu (x86-64)

Debian( x86- 64)

Ubuntu LTS e Debian(x86-64)

Amazon Linux (x86-64)

SUSE Linux Enterprise e openSUSE Leap(x86-64)

Legenda

Consulte também

Introdução

Este documento descreve as informações de compatibilidade do SO para o conector Cisco Secure Endpoint Linux.

Red Hat Enterprise Linux/CentOS (x86-64)

Nome do Pacote de Download do Conector

Versão RHEL/CentOS

Versão Mínima do Kernel Suportada

Versão do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

1.11.1

para

1.12.4

1.12.5

para

1.12.7

1.13.0

para

1.15.0

1.15.1

para

1.17.0

1.17.1

para

1.19.0

1.20.0

1.20.1

a 1.20.7

1.2.0 e mais recente

RHEL/CentOS 6**

6.4

2.6.32-358

6.5

2.6.32-504

6.6

2.6.32-504

6.7

2.6.32-573

6.8

2.6.32.642

6.9

2.6.32-696

6.10

2.6.32-754

RHEL/CentOS 7

7.2

3.10.0-327

7.3

3.10.0-514

7.4

3.10.0.693

7,5

3.10.0-862

7.6

3.10.0-957

7.7

3.10.0-1062

7.8

3.10.0-1127

7.9

3.10.0-1160

RHEL/CentOS 8

8.1

4.18.0-147

8.2

4.18.0-193

8.3

4.18.0-240

8.4

4.18.0-305

8.5

4.18.0-348

8.6

4.18.0-372

8.7

4.18.0-425

8.8

4.18.0-477

RHEL 9

9.0

5.14.0-70

9.1

5.14.0-162

9.2

5.14.0-284

9.3

5.14.0-362

* As distribuições Enterprise Linux mantidas à frente das versões mais recentes do RHEL/CentOS, como o CentOS Stream, não são suportadas atualmente pelo conector Cisco Secure Endpoint Linux.

O ** Red Hat Enterprise Linux 6 entrou no suporte de legado em 15 de fevereiro de 2023. Consulte Configuração de Política de Ponto Final Seguro para Sistemas Operacionais Linux Legados para obter detalhes de suporte de legado.

Oracle Linux (x86-64)

Nome do Pacote de Download do Conector

Versão do Oracle Linux

Versão mínima do kernel com suporte (RHCK/UEK)

Versão do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

1.12.1

e

anterior

1.12.2

1.12.3

para

1.12.4

1.12.5

para

1.12.7

1.13.0

para

1.15.0

1.15.1

para

1.17.0

1.17.1

para

1.17.2

1.18.0

para

1.19.0

1.20.0

1.20.1

a 1.20.7

1.2.0 e mais recente

RHEL/CentOS 6*

6.10

2.6.32-754 (RHCK)

RHEL/CentOS 7

7.7

3.10.0-1062 (RHCK)

4.14.35-1902 (UEK)

7.8

3.10.0-1127 (RHCK)

4.14.35-1902 (UEK)

7.9

3.10.0-1160 (RHCK)

5.4.17-2011 (UEK)

RHEL/CentOS 8

8.1

4.18.0-147 (RHCK)

8.2

4.18.0-193 (RHCK)

5.4.17-2011 (UEK)

8.3

4.18.0-240 (RHCK)

5.4.17-2011 (UEK)

8.4

4.18.0-305 (RHCK)

5.4.17-2012 (UEK)

8.5

4.18.0-348 (RHCK)

5.4.17-2136 (UEK)

8.6

4.18.0-372 (RHCK)

5.4.17-2136 (UEK)

8.7

4.18.0-425 (RHCK)

5.15.0-3 (UEK)

8.8

4.18.0-477 (RHCK)

5.15.0-101 (UEK)

RHEL 9

9.0

5.14.0-70 (RHCK)

5.15.0-0 (UEK)

9.1

5.14.0-162 (RHCK)

5.15.0-3 (UEK)

9.2

5.14.0-284 (RHCK)

5.15.0-101 (UEK)

9.3

5.14.0-362 (RHCK)

5.15.0-200 (UEK)

* O Red Hat Enterprise Linux 6 entrou no suporte de legado em 15 de fevereiro de 2023. Consulte Configuração de Política de Ponto Final Seguro para Sistemas Operacionais Linux Legados para obter detalhes de suporte de legado.

AlmaLinux e Rocky Linux (x86-64)

Nome do Pacote de Download do Conector

Lançamento do AlmaLinux e Rocky Linux

Versão Mínima do Kernel Suportada

Versão do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

1.17.2

e

anterior

1.18.0

para

1.19.0

1.20.0

1.20.1

e

mais recente

RHEL/CentOS 8

8.3 *

4.18.0-240

8.4

4.18.0-305

8.5

4.18.0-348

8.6

4.18.0-372

8.7

4.18.0-425

8.8

4.18.0-477

RHEL 9

9.0

5.14.0-70

9.1

5.14.0-162

9.2

5.14.0-284

9.3

5.14.0-362

* Aplicável apenas ao AlmaLinux

LTS Ubuntu (x86-64)

Nome do Pacote de Download do Conector

Versão do Ubuntu LTS

Versão Mínima do Kernel Suportada

Versão do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

1.15.0

e

anterior

1.15.1

1.15.2

1.15.4

para

1.16.0

1.16.1

para

1.17.0

1.17.1

para

1.18.1

1.19.0

para

1.20.3

1.20.4

para

1.22.1

1.23.0

e

mais recente

Ubuntu 18,04

18.04.2

4.18.0-15-generic

18.04.3

5.0.0-23-generic

18.04.4

5.3.0-28-generic

18.04.5

5.4.0-42-generic

18.04.6

5.4.0-84-generic

Ubuntu 20,04

20.04.0

5.4.0-26-generic

20.04.1

5.4.0-42-generic

20.04.2

5.4.0-66-generic

20.04.3

5.11.0-37-generic

20.04.4

5.13.0-30-genérico

22.04.0

5.15.0-25-generic

22.04.1

5.15.0-43-generic

22.04.2

5.19.0-32-generic

22.04.3

6.2.0-26-generic

Observação: o conector 1.15.0 do Linux foi uma versão beta para o Ubuntu destinada à avaliação em ambientes de teste.

Debian (x86- 64)

Nome do Pacote de Download do Conector

Versão Debian

Versão Mínima do Kernel Suportada

Versão do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

1.18.1

e

anterior

1.19.0

para

1.22.1

1.23.0

e

mais recente

Ubuntu 18,04

10

4.19.0-9

11

5.10.0-8

Ubuntu 20,04

12

6.1.0-12

Ubuntu LTS e Debian (x86-64)

Versão do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

Versão Secundária Máxima Suportada Do Ubuntu/Debian Kernel

1.15.1 a 1.15.3

5.10

1.15.4 a 1.15.6

5.11

1.16.0

5.12

1.16.1

5.13

1.16.2 a 1.17.2

5.14

1.18.0 a 1.20.3

5.16

1.20.4 a 1.22.1

5.19

1.23.0 e mais recente

6.3

Amazon Linux (x86-64)

Nome do Pacote de Download do Conector

Versão do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

Versões do kernel*

Amazon Linux 2

1.16.0

4.14.181-142.260 (29/05/2020) a 4.14.232-177.418 (17/06/2021)

1.16.1

4.14.193-149.317 (17/09/2020) a 4.14.246-187.474 (13/08/2021)

1.16.2

4.14.2001-155.322 (21/10/2020) a 4.14.248-189.473 (5/10/2021)

1.17.0

4.14.2003-156.332 (11.11.2020) a 4.14.252-195.483 (11.3.2021)

1.17.1 - 1.17.2

4.14.2003-156.332 (11.11.2020) a 4.14.252-195.483 (11.3.2021)

1.18.0

4.14.209-160.339 (12.18.2020) a 4.14.262-200.489 (05.02.2022)

1.18.1

4.14.209-160.339 (12/18/2020) a 4.14.268-205.500 (03/08/2022)

1.19.0

4.14.209-160.339 (12/18/2020) a 4.14.268-205.500 (03/08/2022)

1.20.0

4.14.225-168.357 (18/03/2021) a 4.14.281-212.502 (6/06/2022)

1.20.1

4.14.238-182.422 (21/07/2021) a 4.14.294-220.533 (4 de abril de 2022)

1.20.2 - 1.20.3

4.14.246-187.474 (10.1.2021) a 4.14.301-224.520 (12.10.2022)

1.20.4 - 1.20.7

4.14.256-197.484 (12/08/2021) a 4.14.305-227.531 (20/02/2023)

1.22.0

4.14.285-215.501 (07/08/2022) a 4.14.318-241.531 (28/06/2023)

1.22.1

4.14.291-218.527 (09/06/2022) a 4.14.322-244.536 (08/17/2023)

1.23.0

4.14.291-218.527 (09/06/2022) a 4.14.322-246.539 (09/11/2023)

1.23.1

4.14.299-223.520 (12.1.2022) a 4.14.327-246.539 (11.1.2023)

Observação*: como o Amazon Linux é um sistema operacional de versão rolante, cada versão do conector Secure Endpoint Linux suporta os 18 kernels mais recentes do Amazon Linux 4.14 antes do lançamento de uma determinada versão do conector. O conector Linux também suporta todos os kernels 4.18 e mais recente e a série 5.x de kernels além dos listados acima.

SUSE Linux Enterprise e openSUSE Leap (x86-64)

Nome do Pacote de Download do Conector

Versão do SUSE Linux

Versão Mínima do Kernel Suportada

Versão do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

1.18.1

e

anterior

1.19.0

e

mais recente

SUSE Enterprise/Leap 15

15 SP0 /15,0

4.12.14

15 SP1 /15.1

4.12.14

15 SP2 /15.2

5.3.18

15 SP3 /15.3

5.3.18

15 SP4 /15.4

5.14.21

15 SP5 /15.5

5.14.21

Legenda

Compatível.

Observe que é sempre recomendável usar a versão mais recente disponível do conector.

Compatível; não é mais suportado.

Não suportado.

Consulte também

- Compatibilidade de SO do Conector do Windows de Ponto de Extremidade Seguro

- Compatibilidade do SO do Cisco Secure Endpoint Mac Connector

- Compatibilidade com o Cisco Security Connector Apple iOS

- Requisitos de reinicialização da atualização do conector Linux do Cisco Secure Endpoint

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector em sistemas baseados em Debian

- Instalação do Conector Linux do Cisco Secure Endpoint

- Falhas do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

- Falha no nível de kernel do Linux

- Construindo Módulos Kernel do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

- Requisitos do sistema orbital da Cisco