Contents

Introduction

Adicionando espaço em disco

Adicionando memória

Atualização de RAM ou falha de adição de disco

Introduction

A AMP para Endpoints Private Cloud 3.1.1 exige 1,1 TB de espaço livre em disco e 128 GB de RAM. Você verá um aviso se tentar atualizar o software de nuvem privada com capacidade de disco ou memória insuficientes na sua máquina virtual. Para continuar com a atualização, você deve usar o vSphere para adicionar um disco ou mais memória.

Adicionando espaço em disco

Para adicionar espaço em disco, você deve adicionar um novo disco à máquina virtual e, em seguida, ampliar a partição /data.

1. Adicione um novo disco de 1,1 TB. Consulte a documentação do vSphere para obter instruções sobre como adicionar um disco rígido a uma máquina virtual no cliente vSphere.

2. Reinicialize a ferramenta.

3. Depois de adicionar o disco rígido, vá para a página Atualizar dispositivo. Quando solicitado a redimensionar o disco, clique no botão Redimensionar disco agora.

Adicionando memória

1. Adicione 128 GB de RAM. Consulte a documentação do vSphere para obter instruções sobre como alterar a configuração de memória no cliente vSphere.

2. Reinicialize a ferramenta.

Atualização de RAM ou falha de adição de disco

Esta tela será exibida se você tentar atualizar o software de nuvem privada após uma falha na tentativa de atualizar a RAM ou adicionar um disco. Tente repetir a atualização da RAM e adicione os procedimentos de disco novamente.

NOTE: Essa falha ocorre depois que todos os rpms são baixados, mas antes do início do processo de atualização. Isso evita atualizar para 3.1.1 sem atender aos requisitos mínimos.