Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Produtos Relacionados

Convenções

Configuração

Diagrama de Rede

Configuração ASDM do túnel VPN

Configuração ASDM NTP

Configuração de CLI ASA1

Configuração de CLI ASA2

Verificar

Troubleshooting

Comandos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento fornece uma configuração de exemplo sincronizando o pulso de disparo da ferramenta de segurança PIX/ASA com um server de tempo de rede usando o Network Time Protocol (NTP). ASA1 comunica-se diretamente com o tráfego das passagens NTP do tempo de rede server.ASA2 através de um túnel de IPsec a ASA1, que por sua vez para a frente os pacotes ao server de tempo de rede.

Refira ASA 8.3 e mais atrasado: NTP com e sem um exemplo de configuração do túnel de IPsec para obter mais informações sobre da configuração idêntica em Cisco ASA com versões 8.3 e mais recente.

Nota: Um roteador pode igualmente ser usado como um servidor de NTP sincronizando o pulso de disparo da ferramenta de segurança PIX/ASA.

Pré-requisitos

Requisitos

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- A Conectividade do IPSec de ponta a ponta deve ser estabelecida antes de começar esta configuração de NTP.

- A licença da ferramenta de segurança deve ser permitida para a criptografia do Data Encryption Standard (DES) (a nível mínimo da criptografia).

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- Segurança adaptável Appliance(ASA) de Cisco com versão 7.x e mais recente

- Versão 5.x.and ASDM mais atrasada

Nota: Consulte Habilitação de Acesso HTTPS para o ASDM para permitir que o ASA seja configurado pelo ASDM.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Esta configuração pode igualmente ser usada com a ferramenta de segurança da série do Cisco PIX 500, que executa a versão 7.x e mais recente.

Nota: O apoio NTP foi adicionado na versão de PIX 6.2. Refira PIX 6.2: NTP com e sem um exemplo de configuração do túnel de IPsec a fim configurar o NTP no Cisco PIX Firewall.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configuração

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a configuração de rede mostrada neste diagrama.

Nota: Os esquemas de endereçamento IP usados nesta configuração não são legalmente roteáveis na Internet. São os endereços do RFC 1918, que foram usados em um ambiente de laboratório.

- Configuração ASDM do túnel VPN

- Configuração ASDM NTP

- Configuração de CLI ASA1

- Configuração de CLI ASA2

Configuração ASDM do túnel VPN

Termine estas etapas para criar o túnel VPN:

1. Abra seu navegador e datilografe o <Inside_IP_Address_of_ASA> de https:// para alcançar o ASDM no ASA.

Seja certo autorizar todos os avisos que seu navegador o der relativo à autenticidade de certificado de SSL. O nome de usuário padrão e a senha são ambos placa.

O ASA apresenta este indicador para permitir a transferência do aplicativo ASDM. Este exemplo carrega o aplicativo no computador local e não o é executado em um Java applet.

2. Clique a launcher ASDM da transferência e comece o ASDM a fim transferir o instalador para o aplicativo ASDM.

3. Uma vez as transferências da launcher ASDM, terminam as etapas dirigidas pelas alertas a fim instalar o software e executar o lançador ASDM Cisco.

4. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para a relação que você configurou com o HTTP - comande e um nome de usuário e senha se você especificou um.

Este exemplo usa o nome de usuário e senha da placa do padrão.

5. Execute o wizard VPN uma vez que o aplicativo ASDM conecta ao ASA.

6. Escolha o tipo de túnel do IPSec local a local VPN.

7. Especifique o endereço IP externo do peer remoto. Incorpore a informação da autenticação para usar-se, que é a chave pré-compartilhada neste exemplo.

8. Especifique os atributos para usar-se para o IKE, igualmente sabido como a fase 1. Estes atributos devem ser os mesmos em ambos os lados do túnel.

9. Especifique os atributos para usar-se para o IPsec, igualmente sabido como a fase 2. Estes atributos devem combinar em ambos os lados.

10. Especifique os anfitriões cujo o tráfego deve ser permitido passar através do túnel VPN. Nesta etapa, os anfitriões locais a ASA1 são especificados.

11. Os anfitriões e as redes no lado remoto do túnel são especificados.

12. Os atributos definidos pelo wizard VPN são indicados neste sumário. Verifique novamente a configuração e clique o revestimento quando você é satisfeito os ajustes está correto.

Configuração ASDM NTP

Termine estas etapas para configurar o NTP no dispositivo do Cisco Security:

1. Escolha a configuração no Home Page ASDM como mostrado aqui:

2. Escolha agora propriedades > Gerenciamento de dispositivos > NTP a fim abrir como mostrado a página da configuração de NTP do ASDM aqui:

3. Clique o botão Add a fim adicionar um servidor de NTP e fornecer os atributos requerido tais como o nome do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, da relação (dentro ou fora), o número e o valor chave chaves para Authetication na nova janela que vem acima depois que você clicou sobre o botão Add segundo as indicações do screen shot. Clique então sobre ESTÁ BEM.

Nota: O nome da relação deve ser escolhido como para dentro para ASA1 e parte externa para ASA2.

Nota: A chave da autenticação de NTP deve ser a mesma no ASA e no servidor de NTP.

A configuração do atributo de Authetication no CLI para ASA1 e ASA2 são mostrados abaixo:

ASA1#ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp trusted-key 1

ntp server 172.22.1.161 key 1 source inside

ASA2#ntp authentication-key 1 md5 cisco

ntp trusted-key 1

ntp server 172.22.1.161 key 1 source outside

4. Clique agora a caixa de seleção permitem a autenticação de NTP e o clique aplica-se, que termina a tarefa da configuração de NTP.

Configuração de CLI ASA1

ASA1

ASA#show run

: Saved

ASA Version 7.1(1)

!

hostname ASA1

domain-name default.domain.invalid

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

names

!

interface Ethernet0

nameif outside

security-level 0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

!--- Configure the outside interface. !

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 172.22.1.163 255.255.255.0

!--- Configure the inside interface. !

!-- Output suppressed !

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

ftp mode passive

dns server-group DefaultDNS

domain-name default.domain.invalid

access-list inside_nat0_outbound extended permit ip 172.22.1.0 255.255.255.0 172

.16.1.0 255.255.255.0

!--- This access list (inside_nat0_outbound) is used !--- with the nat zero command. This prevents traffic which !--- matches the access list from undergoing network address translation (NAT). !--- The traffic specified by this ACL is traffic that is to be encrypted and !--- sent across the VPN tunnel. This ACL is intentionally !--- the same as (outside_cryptomap_20). !--- Two separate access lists should always be used in this configuration.

access-list outside_cryptomap_20 extended permit ip 172.22.1.0 255.255.255.0 172

.16.1.0 255.255.255.0

!--- This access list (outside_cryptomap_20) is used !--- with the crypto map outside_map !--- to determine which traffic should be encrypted and sent !--- across the tunnel. !--- This ACL is intentionally the same as (inside_nat0_outbound). !--- Two separate access lists should always be used in this configuration.

pager lines 24

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

asdm image flash:/asdm-511.bin

!--- Enter this command to specify the location of the ASDM image.

asdm history enable

arp timeout 14400

nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound

!--- NAT 0 prevents NAT for networks specified in !--- the ACL inside_nat0_outbound.

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

http server enable

!--- Enter this command in order to enable the HTTPS server !--- for ASDM.

http 172.22.1.1 255.255.255.255 inside

!--- Identify the IP addresses from which the security appliance !--- accepts HTTPS connections.

no snmp-server location

no snmp-server contact

!--- PHASE 2 CONFIGURATION ---! !--- The encryption types for Phase 2 are defined here.

crypto ipsec transform-set ESP-AES-256-SHA esp-aes-256 esp-sha-hmac

!--- Define the transform set for Phase 2.

crypto map outside_map 20 match address outside_cryptomap_20

!--- Define which traffic should be sent to the IPsec peer.

crypto map outside_map 20 set peer 10.20.20.1

!--- Sets the IPsec peer

crypto map outside_map 20 set transform-set ESP-AES-256-SHA

!--- Sets the IPsec transform set "ESP-AES-256-SHA" !--- to be used with the crypto map entry "outside_map".

crypto map outside_map interface outside

!--- Specifies the interface to be used with !--- the settings defined in this configuration.

!--- PHASE 1 CONFIGURATION ---! !--- This configuration uses isakmp policy 10. !--- Policy 65535 is included in the config by default. !--- The configuration commands here define the Phase !--- 1 policy parameters that are used.

isakmp enable outside

isakmp policy 10 authentication pre-share

isakmp policy 10 encryption aes-256

isakmp policy 10 hash sha

isakmp policy 10 group 5

isakmp policy 10 lifetime 86400

isakmp policy 65535 authentication pre-share

isakmp policy 65535 encryption 3des

isakmp policy 65535 hash sha

isakmp policy 65535 group 2

isakmp policy 65535 lifetime 86400

tunnel-group 10.20.20.1 type ipsec-l2l

!--- In order to create and manage the database of connection-specific !--- records for ipsec-l2l—IPsec (LAN-to-LAN) tunnels, use the command !--- tunnel-group in global configuration mode. !--- For L2L connections the name of the tunnel group MUST be the IP !--- address of the IPsec peer.

tunnel-group 10.20.20.1 ipsec-attributes

pre-shared-key *

!--- Enter the pre-shared-key in order to configure the !--- authentication method.

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns maximum-length 512

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect netbios

inspect rsh

inspect rtsp

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

!

service-policy global_policy global

!--- Define the NTP server autentication-key,Trusted-key !--- and the NTP server address for configuring NTP.

ntp authentication-key 1 md5 *

ntp trusted-key 1

!--- The NTP server source is to be mentioned as inside for ASA1

ntp server 172.22.1.161 key 1 source inside

Cryptochecksum:ce7210254f4a0bd263a9072a4ccb7cf7

: end

Este vídeo afixado à comunidade do apoio de Cisco explica com um programa demonstrativo, o procedimento para configurar o ASA como o cliente de NTP:

Como configurar uma ferramenta de segurança adaptável de Cisco (ASA) para sincronizar seu pulso de disparo com um server do Network Time Protocol (NTP).

Configuração de CLI ASA2

ASA2

ASA Version 7.1(1)

!

hostname ASA2

domain-name default.domain.invalid

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

names

!

interface Ethernet0

nameif outside

security-level 0

ip address 10.20.20.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

!

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

ftp mode passive

dns server-group DefaultDNS

domain-name default.domain.invalid

access-list inside_nat0_outbound extended permit ip 172.16.1.0 255.255.255.0 172

.22.1.0 255.255.255.0

!--- Note that this ACL is a mirror of the inside_nat0_outbound !--- ACL on ASA1.

access-list outside_cryptomap_20 extended permit ip 172.16.1.0 255.255.255.0 172

.22.1.0 255.255.255.0

!--- Note that this ACL is a mirror of the outside_cryptomap_20 !--- ACL on ASA1.

pager lines 24

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

asdm image flash:/asdm-511.bin

no asdm history enable

arp timeout 14400

nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

http server enable

http 0.0.0.0 0.0.0.0 inside

no snmp-server location

no snmp-server contact

crypto ipsec transform-set ESP-AES-256-SHA esp-aes-256 esp-sha-hmac

crypto map outside_map 20 match address outside_cryptomap_20

crypto map outside_map 20 set peer 10.10.10.1

crypto map outside_map 20 set transform-set ESP-AES-256-SHA

crypto map outside_map interface outside

isakmp enable outside

isakmp policy 10 authentication pre-share

isakmp policy 10 encryption aes-256

isakmp policy 10 hash sha

isakmp policy 10 group 5

isakmp policy 10 lifetime 86400

tunnel-group 10.10.10.1 type ipsec-l2l

tunnel-group 10.10.10.1 ipsec-attributes

pre-shared-key *

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

!

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns maximum-length 512

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect netbios

inspect rsh

inspect rtsp

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

!

service-policy global_policy global

!--- Define the NTP server autentication-key,Trusted-key !--- and the NTP server address for configuring NTP.

ntp authentication-key 1 md5 *

ntp trusted-key 1

!--- The NTP server source is to be mentioned as outside for ASA2.

ntp server 172.22.1.161 key 1 source outside

Cryptochecksum:d5e2ee898f5e8bd28e6f027aeed7f41b

: end

ASA#

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração funciona adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- mostre a exibições de status NTP a informação de relógio NTP.

ASA1#show ntp status

Clock is synchronized, stratum 2, reference is 172.22.1.161

nominal freq is 99.9984 Hz, actual freq is 99.9983 Hz, precision is 2**6

reference time is ccf22b77.f7a6e7b6 (13:28:23.967 UTC Tue Dec 16 2008)

clock offset is 34.8049 msec, root delay is 4.78 msec

root dispersion is 60.23 msec, peer dispersion is 25.41 msec

- mostre o [detail] das associações NTP — Indica as associações do Time Server da rede configurada.

ASA1#show ntp associations detail

172.22.1.161 configured, authenticated, our_master, sane, valid, stratum 1

ref ID .LOCL., time ccf2287d.3668b946 (13:15:41.212 UTC Tue Dec 16 2008)

our mode client, peer mode server, our poll intvl 64, peer poll intvl 64

root delay 0.00 msec, root disp 0.03, reach 7, sync dist 23.087

delay 4.52 msec, offset 9.7649 msec, dispersion 20.80

precision 2**19, version 3

org time ccf22896.f1a4fca3 (13:16:06.943 UTC Tue Dec 16 2008)

rcv time ccf22896.efb94b28 (13:16:06.936 UTC Tue Dec 16 2008)

xmt time ccf22896.ee5691dc (13:16:06.931 UTC Tue Dec 16 2008)

filtdelay =     4.52    4.68    4.61    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

filtoffset =    9.76    7.09    3.85    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

filterror =    15.63   16.60   17.58 14904.3 14904.3 14904.3 14904.3 14904.3

Troubleshooting

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Nota: Antes de emitir comandos de depuração, consulte as informações importantes sobre eles.

- debugar a validez NTP — Exibe validade de relógio correspondente de NTP.

Este é resultado do debug da incompatibilidade de chave:

NTP: packet from 172.22.1.161 failed validity tests 10

Authentication failed

- debugar o pacote NTP — Informação do pacote de NTP dos indicadores.

Quando não houver nenhuma resposta do server, simplesmente o pacote NTP xmit está visto no ASA sem o pacote receptor NTP.

ASA1# NTP: xmit packet to 172.22.1.161:

leap 0, mode 3, version 3, stratum 2, ppoll 64

rtdel 012b (4.562), rtdsp 0cb6 (49.652), refid ac1601a1 (172.22.1.161)

ref ccf22916.f1211384 (13:18:14.941 UTC Tue Dec 16 2008)

org ccf22916.f426232d (13:18:14.953 UTC Tue Dec 16 2008)

rec ccf22916.f1211384 (13:18:14.941 UTC Tue Dec 16 2008)

xmt ccf22956.f08ee8b4 (13:19:18.939 UTC Tue Dec 16 2008)

NTP: rcv packet from 172.22.1.161 to 172.22.1.163 on inside:

leap 0, mode 4, version 3, stratum 1, ppoll 64

rtdel 0000 (0.000), rtdsp 0002 (0.031), refid 4c4f434c (76.79.67.76)

ref ccf2293d.366a4808 (13:18:53.212 UTC Tue Dec 16 2008)

org ccf22956.f08ee8b4 (13:19:18.939 UTC Tue Dec 16 2008)

rec ccf22956.f52e480e (13:19:18.957 UTC Tue Dec 16 2008)

xmt ccf22956.f5688c29 (13:19:18.958 UTC Tue Dec 16 2008)

inp ccf22956.f982bcd9 (13:19:18.974 UTC Tue Dec 16 2008)

Informações Relacionadas

- Cisco PIX Firewall Software

- Cisco Adaptive Security Device Manager

- Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances

- Referências do comando Cisco Secure PIX Firewall

- Solicitações de Comentários (RFCs)

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems