Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Erro: nic_get_channel: INVALID_NICNUM

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o erro INVALID_NICNUM que pode aparecer quando você executa o Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 8.4(2) ou posterior.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Erro: nic_get_channel: INVALID_NICNUM

Problema

Quando você executa o ASA 8.4(2) ou posterior, o ASA pode imprimir para o console mensagens semelhantes a estas:

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275

or

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3

Observação: os valores hexadecimais e os números da placa de rede podem mudar.

Solução

Esse problema é superficial e é acionado quando o comando snmp-server é configurado no ASA.

Esses IDs de bug da Cisco são usados para rastrear esse problema na plataforma apropriada:

- somente 5505

CSCtq96332 (somente clientes registrados) — O ASA 5505 registra mensagens "INVALID_NICNUM" para o console (Esse problema é corrigido nas versões 8.4(2)2 e superiores.)

- Não-5505

CSCtr83349 (somente clientes registrados) — O ASA registra mensagens "INVALID_NICNUM" para o console (Esse problema é corrigido nas versões 8.4(2)6 e posterior.)

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems