Contents

Introduction

Vejo o contador descartado dos pacotes na saída do comando show interface aumentando. Como soluciono o que faz com que este contador aumente?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações de por que os reduzirem a contagem nos aumentos de saída do comando show interface.

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

P. Vejo o contador descartado dos pacotes na saída do comando show interface aumentando. Como soluciono o que faz com que este contador aumente?

O contador descartado dos pacotes na saída do comando A.show interface do Adaptive Security Appliance (ASA) representa todos os pacotes descartados na interface. Este contador inclui todas as quedas de pacotes relacionadas à segurança. Espera-se que esse contador sempre aumente em um ASA de produção. Novamente, é normal e esperado que o contador descartado do pacote aumente regularmente.

ciscoasa(config)# show interface ethernet 0/0

Interface Ethernet0/0 "outside", is up, line protocol is up

Hardware is i82546GB rev03, BW 100 Mbps, DLY 100 usec

Auto-Duplex(Full-duplex), Auto-Speed(100 Mbps)

Input flow control is unsupported, output flow control is off

MAC address 001b.d454.c092, MTU 1500

IP address 10.36.109.93, subnet mask 255.255.0.0

23990802 packets input, 1619288894 bytes, 0 no buffer

Received 22034675 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 pause input, 0 resume input

58006 L2 decode drops

912400 packets output, 58393600 bytes, 0 underruns

0 pause output, 0 resume output

0 output errors, 0 collisions, 25 interface resets

0 late collisions, 0 deferred

40 input reset drops, 0 output reset drops, 0 tx hangs

input queue (blocks free curr/low): hardware (255/241)

output queue (blocks free curr/low): hardware (255/253)

Traffic Statistics for "outside":

23932752 packets input, 1184782039 bytes

912408 packets output, 25547424 bytes

1785822 packets dropped

1 minute input rate 8 pkts/sec,  429 bytes/sec

1 minute output rate 0 pkts/sec,  7 bytes/sec

1 minute drop rate, 0 pkts/sec

5 minute input rate 8 pkts/sec,  395 bytes/sec

5 minute output rate 0 pkts/sec,  7 bytes/sec

5 minute drop rate, 0 pkts/sec

ciscoasa(config)#

Você pode usar o comando show asp drop para ver motivos mais específicos para essas quedas de pacote. Não confunda o contador de pacotes descartados com os contadores de erro da interface. Quaisquer erros de entrada ou saída são o resultado de pacotes descartados devido à utilização.

Informações Relacionadas

- Referência de comando do ASA - show asp drop

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems