Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas de o tamanho do pool de memória não é válido. O intervalo permitido de 2 a 512 mensagens de erro no Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

Problema

Ao inserir o comando url-block url-mempool 10240 no ASA em modo múltiplo, você recebe esta mensagem de erro:

ciscoasa(config)# url-block url-mempool 10240

Memory pool size is not valid

Allowed range from 2 to 512

Solução

O tamanho máximo do pool de memória de buffer de URL (url-mempool) é definido como 10.240 KB em modo único no ASA. No entanto, no modo Múltiplo, cada contexto só pode ter um máximo de 512 KB alocado para o url-mempool. Este valor máximo está codificado e não pode ser alterado.

Note: O tamanho máximo de URL permitido (configurado com o comando url-block url-size) deve ser menor que o tamanho do url-mempool. Como resultado, antes de aumentar o valor do url-size, você deve aumentar o valor do url-mempool, dependendo do modo em que o ASA é executado.

Informações Relacionadas

- Perguntas frequentes do ASA: Um ASA de modo transparente pode ser configurado sem um endereço IP no grupo de bridge?

- Perguntas frequentes do ASA: Posso configurar mais entradas de NAT estático do que o número máximo de conexões simultâneas para a plataforma especificada?

- Perguntas frequentes sobre o ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance