Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Criar o arquivo RSS (opcional)

Criar uma nova personalização

Configurar o painel personalizado do RSS

Atribuir nova personalização a uma política de grupo

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece procedimentos sobre como configurar um RSS Newsfeed para uso com VPN SSL (Client Secure Socket Layer).

Prerequisites

Requirements

Atenda a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Configuração básica de WebVPN

Componentes Utilizados

Este documento usa um Adaptive Security Appliance (ASA) 5510 que executa a versão de software 8.0(2) juntamente com o Adaptive Security Device Manager (ASDM) versão 6.0(2). Um servidor Windows 2003 é usado com o IIS para obter o arquivo de feed RSS.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Estas são as etapas envolvidas:

1. Criar o arquivo RSS (opcional)

2. Criar uma nova personalização

3. Configurar o painel personalizado do RSS

4. Atribuir nova personalização a uma política de grupo

Criar o arquivo RSS (opcional)

O feed RSS deve estar disponível para acesso através do protocolo http ou https. Você pode criar seu próprio arquivo manualmente e colocá-lo em um diretório acessível de um servidor Web ou conectar-se a um feed já estabelecido de um site externo. Consulte o site do RSS Advisory Board para saber mais sobre as especificações padrão de RSS.

Observação: o site de RSS mencionado acima é gerenciado por um provedor terceirizado. A Cisco não é responsável por seu conteúdo.

Este arquivo XML foi criado com as especificações mínimas do RSS 2.0. Quando visualizado pelo usuário final através do navegador VPN SSL sem cliente, somente o título e o link dos elementos do item são visíveis.

Arquivo RSS Companyfeed.xml

<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">

<channel>

<title>Internal Company News</title>

<link>www.internalserver.local</link>

<description>Internal Company News Links</description>

<item>

<title>Insurance Policy Adjustments Effective Now</title>

<link>www.internalserver.local/news1</link>

</item>

<item>

<title>Company Stocks hit $300 a share!</title>

<link>www.internalserver.local/news2</link>

</item>

<item>

<title>New Product Released</title>

<link>www.internalserver.local/news2</link>

</item>

</channel>

</rss>

Criar uma nova personalização

Se você já tiver um objeto de personalização definido e não quiser criar um novo objeto, vá para a seção Configurar o painel personalizado do RSS. Você também pode optar por editar a política DfltCustomization existente.

1. No ASDM, navegue até Configuration > Remote Access VPN > Client SSL VPN Access > Portal > Customization. Em seguida, clique em Adicionar.

2. Insira o novo nome de personalização a ser usado.

CompanyUsers é usado neste exemplo.

3. Clique em OK e em Aplicar.

Configurar o painel personalizado do RSS

Conclua estes passos:

1. Selecione a política de personalização para a qual deseja adicionar o feed RSS e clique em Editar.

2. Navegue até Portal > Painéis personalizados. Selecione RSS no menu suspenso e clique em Adicionar painel.

3. Defina estes campos de formulário:

- Título: Título relevante para RSS feed. Este título será exibido aos usuários após o login na página inicial.

- URL: Defina o caminho completo para o arquivo de feed RSS (http://192.168.50.5/RSS.xml). Neste exemplo, o arquivo RSS.xml criado na seção Criar arquivo RSS (Opcional) foi colocado em um servidor Web interno e será usado para esse feed.

4. Click Save.

Atribuir nova personalização a uma política de grupo

Conclua estes passos:

1. Navegue até Configuration > Remote Access VPN > Client less SSL VPN Access > Group Policies. Selecione a Política de Grupo à qual deseja aplicar a nova personalização e clique em Editar.

2. Selecione Mais Opções > Personalização. Desmarque a caixa de seleção Herdar ao lado de Personalização do portal.

3. Selecione a personalização que deseja aplicar e clique em OK. Em seguida, clique em Aplicar.

Observação: a personalização também pode ser atribuída ao grupo de túneis/perfil personalizado configurado para WebVPN.

1. Você pode configurar isso navegando para Configuração > VPN de acesso remoto > Acesso VPN SSL sem cliente > Perfis de conexão.

2. Selecione o perfil de conexão ao qual deseja aplicar a personalização e clique em Editar.

3. Expanda o Menu Avançado e selecione VPN SSL sem cliente.

4. Selecione a personalização recém-criada ao lado de Personalização da página do portal. Clique em OK e em Aplicar.

Verificar

Você pode verificar se o feed RSS foi configurado com êxito fazendo login como um usuário atribuído à política de grupo à qual você aplicou a nova personalização na seção Atribuir nova personalização a uma política de grupo. Você deve ver seu feed RSS no painel do meio após um login bem-sucedido. O painel Notícias da empresa exibe o feed configurado.

Troubleshoot

Você pode ter problemas em que o feed RSS não é exibido, embora o título do RSS seja exibido. Nesse caso, é necessário verificar se o formato do arquivo RSS está correto (verifique se os elementos abertos e fechados estão posicionados corretamente). Alguns feeds RSS usam a extensão de arquivo *.rss. Isso também faz com que o feed RSS não seja exibido. Altere a extensão do arquivo de *.rss para *.xml.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems