Contents

Introduction

Utilização de E/S de disco

Exibir as estatísticas

Medidor de utilização de E/S de disco

Estatísticas de utilização de E/S de disco em uso

Introduction

Este documento descreve o significado das estatísticas de utilização de E/S de disco para AsyncOS no Cisco Email Security Appliance (ESA).

Utilização de E/S de disco

Esta seção fornece uma visão geral das estatísticas de utilização de E/S de disco no ESA.

Exibir as estatísticas

As estatísticas de utilização de E/S de disco podem ser acessadas no ESA tanto da GUI quanto da CLI:

- Para visualizar as estatísticas de utilização de E/S de disco na GUI do ESA, navegue para Monitor > System Overview.

- Para visualizar as estatísticas através da CLI, insira o comando status detail.

Medidor de utilização de E/S de disco

O medidor de utilização de E/S de disco é uma porcentagem do uso mais alto que o sistema viu desde a última reinicialização. Esse medidor não exibe uma leitura em uma escala de um valor conhecido. Em vez disso, ele exibe a utilização de E/S que o sistema viu até agora e dimensiona em relação ao valor máximo desde a última reinicialização. Assim, se o medidor exibir 100%, o sistema experimentará o mais alto nível de utilização de E/S observada desde a inicialização (que pode não representar necessariamente 100% da E/S de disco física de todo o sistema).

Em um sistema que só foi inicializado recentemente e vê altas cargas, o medidor de utilização de E/S de disco pode alcançar mais de 100% à medida que o algoritmo de dimensionamento ajusta o máximo. A longo prazo, a utilização de E/S de disco tende a suavizar, mas também tende a ser muito inferior a 100%, porque os picos do sistema são incomuns e tendem a reduzir as estatísticas de utilização média de E/S de disco.

Estatísticas de utilização de E/S de disco em uso

A menos que seu sistema entre no modo de conservação de recursos, você pode ignorar essas estatísticas com segurança. Se você observar que a utilização de E/S de disco é executada em ou perto de 100% por longos períodos, isso indica uma destas possibilidades:

- Você está levando seu subsistema de E/S ao limite.

- Você tem uma carga incrivelmente consistente que não varia muito.

Para determinar quais das duas possibilidades você enfrenta, monitore seu sistema para verificar se ele entra no modo de conservação de recursos, o que indica que ele não pode processar e entregar mensagens tão rapidamente quanto as recebe.

Note: Há outros motivos além de um subsistema de E/S limitado à largura de banda que podem fazer com que você entre no modo de conservação de recursos.