Contents

Introduction

Como posso alterar o tamanho máximo da mensagem para o correio de entrada?

Introduction

Este documento descreve o processo que é usado para alterar o tamanho máximo da mensagem de entrada no Cisco Email Security Appliance (ESA).

Como posso alterar o tamanho máximo da mensagem para o correio de entrada?

O tamanho máximo padrão da mensagem de entrada é de 10 mb para a maioria das políticas de fluxo de correio. A política de fluxo de e-mail confiável está definida como 100mb. O tamanho máximo da mensagem inclui o corpo da mensagem e todos os anexos.

Note: As políticas de fluxo de e-mail, como a Visão geral do HAT, são específicas a um ouvinte. Se tiver vários ouvintes, você deve garantir que escolheu o ouvinte correto. Por exemplo, se desejar modificar o tamanho máximo da mensagem para o correio de entrada, navegue para Políticas de e-mail > Políticas de fluxo de e-mail e escolha o ouvinte de entrada.

A política padrão aplica-se ao correio de saída se você tiver um único ouvinte configurado para os ouvintes de entrada e de saída. Se você tiver ouvintes separados configurados para o e-mail de entrada e saída, as configurações padrão serão diferentes para ambos os ouvintes e deverão ser configuradas independentemente.

Conclua estes passos para alterar o tamanho máximo da mensagem para uma política da empresa de 20 mb para o correio de entrada:

1. Navegue para Políticas de e-mail > Políticas de fluxo de e-mail.

2. Clique em Default Policy Parameters.

3. Localize o máximo. Tamanho da mensagem: e altere o valor personalizado para 20M.

4. Clique em Submit.

5. Clique em Confirmar alterações.

Note: Na seção Políticas de fluxo de e-mail, você pode clicar em Aceito, Limitado, Bloqueado e Confiável para inserir um valor personalizado, se desejado.