O Cisco Email Security Appliance (ESA) é um dispositivo de gateway SMTP - ele escuta na porta 25 por padrão.

O dispositivo pode ser configurado para ouvir em outra porta o tráfego smtp em vez de 25. (GUI>Rede>Ouvintes>Editar Ouvinte>Configuração de porta)

Se o dispositivo estiver ouvindo e-mails em uma porta fora do padrão, você poderá executar um teste telnet especificando a porta opcional no lugar de 25. Em nosso exemplo abaixo, nosso host de e-mail está ouvindo na porta 80.

Para usar uma porta diferente de 25 ao usar telnet para se conectar a um host remoto, basta especificar o número da porta seguindo o nome do host da CLI:

esa.example.com> telnet mail2.example.com 80

Trying 172.19.0.94...

Connected to mail2.example.com.

Escape character is '^]'.

Como alternativa, a CLI do AsyncOS solicitará que você insira um host e uma porta se você simplesmente inserir telnet e siga os avisos.