Contents

Introduction

Informações de Apoio

Atualizar ESAs em um cluster

Introduction

Este documento descreve como atualizar os Cisco Email Security Appliances (ESAs) executados em um cluster.

Informações de Apoio

Quando os ESAs são executados em um cluster, todos devem usar exatamente a mesma versão do AsyncOS e criar. Se desejar atualizar os ESAs, primeiro desconecte o cluster. Depois que todas as máquinas forem atualizadas, você poderá reconectar o cluster por meio do comando clusterconfig.

Note: Quando o cluster é desconectado, ele não afeta o fluxo de e-mail; no entanto, todas as alterações que você fizer enquanto o cluster estiver desconectado não serão propagadas para os outros sistemas até que a reconexão seja concluída.

Atualizar ESAs em um cluster

Note: Você pode executar a atualização com a CLI ou a GUI, mas os comandos reconnect clusterconfig estão disponíveis somente através da CLI. Este documento descreve como atualizar as máquinas através da CLI.

Conclua estes passos para atualizar ESAs que são executados em um cluster via CLI:

1. Insira o comando upgrade na CLI para atualizar o AsyncOS para uma versão mais recente. Quando for perguntado se você deseja desconectar o cluster, responda com a letra Y para continuar:

(Machine host1.example.com)> upgrade

You must disconnect all machines in the cluster in order to upgrade them. Do you wish

to disconnect all machines in the cluster now? [Y]> Y

2. Siga todos os prompts de atualização (prompt de reinicialização incluído).

3. Depois que todas as máquinas no cluster forem atualizadas e reinicializadas, faça login em uma máquina no cluster por meio da CLI e insira o comando clusterconfig.

4. Responda Sim para reconectar. Não é necessário comprometer-se.

Choose the machine to reattach to the cluster. Separate multiple machines with commas

or specify a range with a dash.

1. host2.example.com (group Main)

2. host3.example.com (group Main)

3. host4.example.com (group Main)

[1]> 1-3