Contents

Introduction

Interfaces IP

Ouvintes

Outros recursos que suportam a entrada de endereço IPv6

Formatos de endereço IPv6 suportados

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como o Cisco Email Security Appliance (ESA) oferece suporte à compatibilidade de endereço IP versão 6 (IPv6).

Interfaces IP

Os endereços IPv4 e IPv6 individuais ou ambos podem ser atribuídos à interface IP do ESA que está vinculada às portas de dados físicos no dispositivo.

Observação: os endereços IPv4 e IPv6 com a mesma sub-rede não podem ser configurados em interfaces Ethernet físicas separadas. Os endereços IPv6 devem usar zeros à esquerda, como 2001:0db8:85a3:8a2e:0370:7334.

Ouvintes

Os ouvintes suportam endereços IPv4 e IPv6. Você pode usar a versão do protocolo ou ambos em um único ouvinte. O ouvinte usará a mesma versão de protocolo para entrega de e-mail que o host de conexão. Por exemplo, se o ouvinte estiver configurado para IPv4 e IPV6 e se conectar a um host que usa IPv6, o ouvinte usará IPv6. No entanto, se o ouvinte estiver configurado para usar somente endereços IPv6, ele não poderá se conectar a um host que esteja usando somente endereços IPv4.

Outros recursos que suportam a entrada de endereço IPv6

- Gateways (roteadores padrão) e rotas estáticas, GUI: Rede > Roteamento

- Rotas SMTP, GUI: Rede >Rotas SMTP

- Chamada Antecipada SMTP, GUI: Rede >Chamada SMTP Antecipada

- Relés de entrada, GUI: Rede > Relés de Entrada

- Rastreamento, GUI: Administração do sistema > Rastrear

- Lista de remetentes da tabela de acesso de host (HAT) em Grupos de remetentes, GUI: Políticas de e-mail > Visão geral do HAT

- Destinatários da tabela de acesso de destinatário (RAT), GUI: Políticas de e-mail >Tabela de acesso de destinatário

- Filtros de conteúdo (Condição: IP remoto | Ação: Enviar para host de destino alternativo)

- Controles de destino, GUI: Políticas de e-mail >Controles de destino

Formatos de endereço IPv6 suportados

O AsyncOS suporta os seguintes formatos ao inserir endereços IPv6:

- 2620:101:2004:4202::0-2620:101:2004:4202::ff (Intervalo de endereços IPv6)

- 2620:101:2004:4202: (sub-rede IPv6)

- 2620:101:2004:4202::23 (Endereço IPv6 específico)

- 2620:101:2004:4202::/64 (bloco de endereços CIDR IPv6)

Informações Relacionadas

- Cisco Email Security Appliance – Guias do usuário final

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems