Contents

Introduction

Por que a verificação SPF falha para respostas a mensagens criptografadas ou para emails enviados diretamente do CRES WebSafe?

Introduction

Este documento descreve como configurar o registro do Sender Policy Framework (SPF) para mensagens do Cisco Registered Envelope Service (CRES).

Por que a verificação SPF falha para respostas a mensagens criptografadas ou para emails enviados diretamente do CRES WebSafe?

Para emails enviados do CRES (resposta segura ou emails de composição segura), a verificação SPF falha na extremidade do destinatário. O motivo é que redigir e responder com segurança são geradas e entregues a partir dos servidores de chaves hospedados. O endereço IP de saída não corresponderá aos endereços IP listados na extremidade dos destinatários. Para resolver esse problema, adicione esta instrução ao registro SPF do seu domínio:

include:res.cisco.com