Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Requisitos de instalação do certificado ESA

Serviços ESA que exigem certificados

Introduction

Este documento descreve os requisitos de instalação do certificado do Cisco Email Security Appliance (ESA) e os serviços para os quais os certificados podem ser usados.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ESA

- AsyncOS

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco ESA que executa qualquer versão do AsyncOS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Requisitos de instalação do certificado ESA

Você deve ter estes itens disponíveis no formato Privacy Enhanced Mail (PEM) para instalar um certificado no ESA:

- O certificado X.509

- A chave privada que corresponde ao certificado

- Quaisquer certificados intermediários fornecidos pela Autoridade de Certificação (AC)

Serviços ESA que exigem certificados

Os certificados podem ser usados para estes quatro serviços:

- Segurança da camada de transporte de entrada (TLS)

- TLS de saída

- HTTPS

- Lightweight Diretory Access Protocol (LDAPS)

Tip: Você pode usar o mesmo certificado para todos os quatro serviços ou pode usar certificados separados para cada um.