Índice

Introdução

Limitação Safelist/Blocklist e configuração dos limites

Introdução

Este documento descreve a limitação Safelist/Blocklist (SLBL) e a configuração dos limites para a ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA) e o dispositivo do Gerenciamento de segurança (S A).

Limitação Safelist/Blocklist e configuração dos limites

O limite de tamanho do SLBL pode ser ajustado através da interface da WEB do ESA ou do S A.

Do ESA: O monitor > Quarantines > o utilizador final Safelist/Blocklist (quarentena do Spam) > edita ajustes

Do S A: O dispositivo do Gerenciamento > serviços > quarentena > utilizador final centralizados do Spam Safelist/Blocklist > edita ajustes

Nota: Atualmente, o limite máximo é 500. Este é o número máximo de endereços ou de domínios para cada lista, para cada receptor. Se você permite um grande número entradas de lista pelo usuário, o desempenho de sistema pôde adversamente ser afetado.