Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Habilitar/Desabilitar o resumo de um evento específico usando IDM

Configuração do IDM

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como habilitar/desabilitar o resumo de um evento específico no software IPS (Intrusion Prevention System) versão 6.x usando o IDM (IPS Device Manager).

Observação: as listas de acesso devem ser configuradas nos dispositivos IPS para permitir o acesso do host ou da rede onde o software de gerenciamento, como IDM e IEV (IDS Event Viewer) estão instalados e funcionando corretamente. Consulte a seção Alteração da Lista de Acesso do Sensor de Sistema de Prevenção de Invasão da Cisco Usando a Interface de Linha de Comando 5.0 para obter mais informações.

Prerequisites

Requirements

Este documento é criado com o pressuposto de que o IPS 6.x está instalado e funciona corretamente.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco 4200 Series IPS Sensor que executa a versão de software 6.0(2)E1.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Habilitar/Desabilitar o resumo de um evento específico usando IDM

Para uma compreensão clara, esta seção fornece um exemplo no qual você habilita/desabilita o resumo para o ID de assinatura: 5748.

Configuração do IDM

Siga estas etapas.

1. Inicie o IDM.

2. Clique em Home para ver a página inicial do IDM. Esta página mostra as informações do dispositivo.

3. Escolha Configuration > Policies > Signature Settings > sig0 > Signature Configuration > Select By: ID de assinatura para exibir todas as assinaturas disponíveis no Sensor.

4. Escolha Sig ID no menu suspenso Select By (Selecionar por) e insira Sig ID 5748 para encontrar uma assinatura específica.

5. Clique em Editar para editar a assinatura.

6. Na janela Editar assinatura, escolha Definição de assinatura > Frequência de alerta > Modo de resumo e altere a ação de Sumarizar para Incêndio no menu suspenso Modo resumo.

7. Certifique-se de que a opção Especificar limite de resumo global está definida como Não.

Informações Relacionadas

- Página de suporte do Cisco Intrusion Prevention System

- Página de suporte do Cisco IPS Device Manager

- Introdução ao IOS IPS

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems