Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Procedimento para filtrar regras do Snort

Introdução

Este documento descreve como filtrar regras de snort com base na versão Cisco Secure Rule Update (SRU) e Link State Packet (LSP) de dispositivos firepower gerenciados pelo Firepower Management Center (FMC).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento do Snort de código aberto

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Este artigo se aplica a todas as plataformas Firepower

- O Cisco Firepower Threat Defense (FTD), que executa a versão 7.0.0 do software

- Firepower Management Center Virtual (FMC) que executa a versão de software 7.0.0

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

No contexto dos sistemas de detecção de intrusão (IDS) e sistemas de prevenção de intrusão (IPS), "SID" significa "ID de assinatura" ou "ID de assinatura Snort".

Um Snort Signature ID (SID) é um identificador exclusivo atribuído a cada regra ou assinatura dentro de seu conjunto de regras. Essas regras são usadas para detectar padrões ou comportamentos específicos no tráfego de rede que podem indicar atividade mal-intencionada ou ameaças à segurança. Cada regra é associada a um SID para permitir fácil referência e gerenciamento.

Para obter informações sobre o Snort de código aberto, visite o site do SNORT.

Procedimento para filtrar regras do Snort

Para exibir os SIDs de regra do Snort 2, navegue até FMC Policies > Access Control > Intrusion, em seguida, clique na opção SNORT2 no canto superior direito, conforme mostrado na imagem:

Snort 2

Navegue até  Rules > Rule Update  e selecione a data mais recente para filtrar o SID.

Atualização de regra

Sids disponíveis sob regras de snort

Selecione uma opção necessária em  Rule State  conforme mostrado na imagem.

Seleção de estados de Regra

Para exibir os SIDs de regra do Snort 3, navegue até  FMC Policies > Access Control > Intrusion e, em seguida, clique na opção SNORT3 no canto superior direito, conforme mostrado na imagem:

Snort 3

Navegue até  Advanced Filters  e selecione a data mais recente para filtrar o SID como mostrado na imagem.

3 filtros Snort

LSP no filtro avançado

versão de LSP

Filtro predefinido para Sid’s

Selecione uma opção necessária em  Rule state  conforme mostrado na imagem.

Ação da regra