Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Produtos Relacionados

Conventions

Configuração

Configurar um roteador Cisco para ser um servidor NTP

Configure o sensor para usar uma fonte de tempo NTP

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento fornece uma configuração de exemplo para sincronizar o relógio do Cisco Secure Intrusion Prevention System (IPS) com um servidor de horário de rede usando o Network Time Protocol (NTP). O roteador Cisco é configurado como um servidor NTP e o sensor IPS é configurado para usar o servidor NTP (roteador Cisco) como a origem de tempo.

Pré-requisitos

Requisitos

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- O servidor NTP deve estar acessível a partir do sensor Cisco IPS antes que você inicie esta configuração NTP.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Dispositivo IPS Cisco 4200 Series com software versão 7.0 e posterior

- Cisco IPS Manager Express (IME) versão 7.0.1 e posterior

Observação: embora o IME possa ser usado para monitorar dispositivos de sensor que executam o Cisco IPS 5.0 e posterior, alguns dos novos recursos e funcionalidades fornecidos no IME são suportados apenas em sensores que executam o Cisco IPS 6.1 ou posterior.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Você também pode usar este documento com estas versões de hardware e software:

- Dispositivo IPS Cisco 4200 Series que executa as versões de software 6.0 e anteriores

- Cisco IPS Manager Express (IME) versão 6.1.1

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configuração

Configurar um roteador Cisco para ser um servidor NTP

O sensor requer uma conexão autenticada com um servidor NTP se for usar o servidor NTP como fonte de tempo. O sensor suporta apenas o algoritmo de hash MD5 para criptografia de chave. Use o procedimento a seguir para ativar um roteador Cisco para atuar como um servidor NTP e usar seu relógio interno como a origem de tempo.

Conclua estas etapas para configurar um roteador Cisco para atuar como um servidor NTP:

1. Faça login no roteador.

2. Entre no modo de configuração.

router#configure terminal

3. Crie o ID da chave e o valor da chave.

router(config)#ntp authentication-key key_ID md5 key_value

O ID da chave pode ser um número entre 1 e 65535. O valor da chave é texto (numérico ou caractere). É criptografado mais tarde. Por exemplo:

router(config)#ntp authentication-key 12345 md5 123

Observação: o sensor suporta apenas chaves MD5. As chaves podem já existir no roteador. Use o comando de configuração show running para verificar se há outras chaves. Você pode usar esses valores para a chave confiável na etapa 4.

4. Designe a chave que você acabou de criar na etapa 3 como a chave confiável (ou use uma chave existente).

router(config)#ntp trusted-key key_ID

A ID da chave confiável é o mesmo número que a ID da chave na etapa 3. Por exemplo:

router(config)#ntp trusted-key 12345

5. Especifique a interface no roteador com a qual o sensor se comunicará.

router(config)#ntp source interface_name

Por exemplo:

router(config)#ntp source FastEthernet 1/0

6. Especifique o número do stratum mestre do NTP a ser atribuído ao sensor, conforme mostrado aqui:

router(config)#ntp master stratum_number

Por exemplo:

router(config)#ntp master 6

Observação: O número de stratum mestre do NTP identifica a posição relativa do servidor na hierarquia do NTP. Você pode escolher um número entre 1 e 15. Não é importante para o sensor qual número você escolhe.

Configure o sensor para usar uma fonte de tempo NTP

Conclua as etapas nesta seção para configurar o sensor para usar a origem de tempo NTP (neste exemplo, o roteador Cisco é a origem de tempo NTP).

O sensor requer uma fonte de tempo consistente. É recomendável usar um servidor NTP. Use o procedimento a seguir para configurar o sensor para usar o servidor NTP como sua fonte de tempo. Você pode usar o NTP autenticado ou não autenticado.

Observação: para NTP Autenticado, você deve obter o endereço IP do servidor NTP, a ID da chave do servidor NTP e o valor da chave do servidor NTP.

Conclua estes passos para configurar o sensor para usar um servidor NTP como sua fonte de tempo:

1. Faça logon na CLI usando uma conta com privilégios de administrador.

2. Entre no modo de configuração como mostrado aqui:

sensor#configure terminal

3. Entre no modo host de serviço.

sensor(config)# service host

4. O NTP pode ser configurado como NTP autenticado e não autenticado.

Conclua estas etapas para configurar o NTP não autenticado:

1. Entre no modo de configuração do NTP.

sensor(config-hos)#ntp-option enabled-ntp-unauthenticated

2. Especifique o endereço IP do servidor NTP.

sensor(config-hos-ena)#ntp-server ip_address

Neste exemplo, o endereço IP do servidor NTP é 10.1.1.1.

sensor(config-hos-ena)#ntp-server 10.1.1.1

Este é o procedimento para configurar o NTP Não Autenticado usando o Cisco IPS Manager Express:

1. Escolha Configuration > Corp-IPS > Sensor Setup > Time. Em seguida, clique no botão de opção ao lado de NTP não autenticado depois de fornecer o endereço IP do servidor NTP como mostrado na captura de tela.

2. Clique em Apply.

Isso conclui a configuração do NTP não autenticado.

Conclua estas etapas para configurar o NTP Autenticado:

1. Entre no modo de configuração do NTP.

sensor(config-hos)#ntp-option enable

2. Especifique o endereço IP do servidor NTP e a ID da chave. O ID da chave é um número entre 1 e 65535. Esta é a ID da chave que você já configurou no servidor NTP.

sensor(config-hos-ena)#ntp-servers ip_address key-id key_ID

Neste exemplo, o endereço IP do servidor NTP é 10.1.1.1.

sensor(config-hos-ena)#ntp-server 10.1.1.1 key-id 12345

3. Especifique o servidor NTP de valor de chave.

sensor(config-hos-ena)#ntp-keys key_ID md5-key key_value

O valor da chave é texto (numérico ou caractere). Esse é o valor-chave que você já configurou no servidor NTP. Por exemplo:

sensor(config-hos-ena)#ntp-keys 12345 md5-key 123

Este é o procedimento para configurar o NTP Autenticado usando o Cisco IPS Manager Express:

1. Escolha Configuration > Corp-IPS > Sensor Setup > Time. Em seguida, clique no botão de opção ao lado de NTP autenticado depois de fornecer o endereço IP do servidor NTP como mostrado na captura de tela.

2. Forneça a chave e o ID da chave que devem ser iguais aos mencionados no servidor NTP.

Neste exemplo, a chave é 123 e a ID da chave é 12345.

3. Clique em Apply.

Isso conclui a configuração do NTP autenticado.

5. Saia do modo de configuração do NTP.

sensor(config-hos-ena)# exit

sensor(config-hos)# exit

Apply Changes:?[yes]

6. Pressione Enter para aplicar as alterações ou digite no para descartá-las.

Isso conclui a tarefa de configuração.

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração funciona adequadamente.

Verifique as configurações de NTP Autenticado. Isso garante que a configuração do NTP Autenticado seja feita corretamente.

sensor(config-hos-ena)#show settings

enabled

-----------------------------------------------

ntp-keys (min: 1, max: 1, current: 1)

-----------------------------------------------

key-id: 12345

-----------------------------------------------

md5-key: 123

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

ntp-servers (min: 1, max: 1, current: 1)

-----------------------------------------------

ip-address: 10.1.1.1

key-id: 12345

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

sensor(config-hos-ena)#

Para exibir o conteúdo da configuração contida no submodo atual, use o comando show settings em qualquer modo de comando de serviço. Isso verifica se a configuração do NTP não autenticado foi feita corretamente.

sensor(config-hos-ena)#show settings

enabled-ntp-unauthenticated

-----------------------------------------------

ntp-server: 10.1.1.1

-----------------------------------------------

sensor(config-hos-ena)#

Para exibir o relógio do sistema, use o comando show clock no modo EXEC como mostrado. Este exemplo mostra o NTP configurado e sincronizado:

sensor#show clock detail

11:45:02 CST Tues Jul 20 2011

Time source is NTP

sensor#

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Página de suporte do Sistema de prevenção de intrusão da Cisco

- Página de suporte do Cisco IPS Manager Express

- Network Time Protocol (NTP)

- Solicitações de Comentários (RFCs)

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems