Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Cabo obrigatório

Pinagem de cabo de modem nulo

Como fazer logon utilizando a porta COM

Informações Relacionadas

Introduction

Algumas tarefas exigem que você faça login em um Cisco Secure Intrusion Detection System (IDS)/Intrusion Prevention System (IPS) Sensor diretamente. Por exemplo, inicializar um Cisco Secure IDS/IPS Sensor requer que você faça login na CLI e execute o comando setup. Outras tarefas que exigem que você faça login em um Cisco Secure IDS Sensor incluem alterar o endereço IP, a máscara de sub-rede e/ou o gateway padrão do Cisco Secure IDS/IPS Sensor e solucionar determinados erros.

Você pode fazer login no Cisco Secure IDS/IPS Sensor usando um destes métodos.

- Através do console do sistema (um teclado e monitor diretamente conectados).

- Faça Telnet no Cisco Secure IDS/IPS Sensor.

- Navegue até o Cisco Secure IDS/IPS Sensor usando https.

- Conecte um PC à porta COM no Cisco Secure IDS/IPS Sensor e use um pacote de comunicação.

Este documento descreve como fazer login no Cisco Secure IDS/IPS Sensor usando o último método.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Secure IDS versão 4.x e IPS 5.x e posterior.

Observação: o mesmo cabo descrito neste documento funciona com todas as versões do sensor de volta para 2.2.0.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Cabo obrigatório

Você precisa de um cabo de modem nulo DB-9-para-DB-9 para conectar um PC à porta COM no Cisco Secure IDS/IPS Sensor. Esse cabo é vendido como um LapLink serial ou um cabo de transferência de arquivos. Tenha cuidado com adaptadores/conectores de modem nulo porque eles nem sempre funcionam para esse aplicativo. A pinagem de cabo de modem nulo é fornecida neste documento se você quiser criar seu próprio. Você precisa de conectores fêmea DB-9 em cada extremidade.

Pinagem de cabo de modem nulo

De pinos ou pinos

Direção

De pinos ou pinos

1 e 6

-->

4

2

-->

3

3

-->

2

4

-->

1 e 6

5

-->

5

7

-->

8

8

-->

7

Como fazer logon utilizando a porta COM

Siga estas etapas.

1. Usando o cabo de modem nulo, conecte a porta COM apropriada no PC à porta COM 1 no Cisco Secure IDS Sensor.

A localização da porta COM 1 nos diferentes modelos do Cisco Secure IDS Sensor é mostrada aqui.

- 4210

- 4215

O sensor 4215 tem um conector de porta de console RJ45. Use o cabo de console RJ45 junto com o adaptador DB-9 ou DB-25 contido no kit de acessórios para estabelecer uma conexão de console.

- 4220/4230

- 4235/4250

2. Quando o PC e o Cisco Secure IDS Sensor estiverem conectados, inicie o software de comunicações no PC. Defina as configurações da porta COM no software de comunicação de acordo com esta tabela.

Parâmetros

Configurações

Bits por segundo

9600

Bits de dados

8

Paridade

Nenhum

Bits de parada

1

Controle de fluxo

Nenhum

3. Conecte a porta PC COM ao Cisco Secure IDS Sensor usando o software de comunicações. Se sua chamada for bem-sucedida, você verá um <nome do sensor> login: prompt. Se esta for a primeira vez que você se conectou, use o nome de usuário/senha padrão da cisco/cisco (você será solicitado a alterar a senha).

Informações Relacionadas

- Suporte a sensores Cisco IPS 4200 Series

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems