Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Convenções

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Configure o sensor

Adicionar o sensor no diretor

Configurar evitar para o PIX

Verificar

Antes que você lançar o ataque

Lance o ataque e afastamento

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este original descreve como configurar evitar em um PIX com a ajuda do Cisco IDS Unix Diretor (conhecido anteriormente como o Netranger Diretor) e do sensor. Este original supõe que o sensor e o diretor são operacionais e o farejando interface do sensor se estabelece para medir à interface externa PIX.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware.

- Cisco IDS Unix Diretor 2.2.3

- UNIX Sensor 3.0.5 do Cisco IDS

- PIX seguro Cisco com 6.1.1

Nota: Se você usa a versão 6.2.x, você pode usar o Gerenciamento do protocolo secure shell (SSH), mas não o telnet. Refira a identificação de bug Cisco CSCdx55215 (clientes registrados somente) para mais informações.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configurar

Nesta seção, você é presentado com a informação usada para configurar as características descritas neste original.

O Cisco IDS Unix Diretor e o sensor são usados a fim controlar um PIX seguro Cisco para evitar. Quando você considera esta configuração, recorde estes conceitos:

- Instale o sensor e certifique-se dos trabalhos do sensor corretamente.

- Assegure-se de que os períodos do farejando interface à interface externa do PIX.

Nota: A fim encontrar a informação adicional nos comandos usados neste original, refira a ferramenta de consulta de comandos (clientes registrados somente).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede.

Configurações

Este documento utiliza estas configurações.

- Luz do Roteador

- PIX Tiger

Luz do Roteador

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 100.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

PIX Tiger

PIX Version 6.1(1)

nameif gb-ethernet0 intf2 security10

nameif gb-ethernet1 intf3 security15

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

passwd 9jNfZuG3TC5tCVH0 encrypted

hostname Tiger

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol rtsp 554

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

fixup protocol skinny 2000

names

!--- Allows ICMP traffic and HTTP to pass through the PIX !--- to the Web Server.

access-list 101 permit icmp any host 100.100.100.100

access-list 101 permit tcp any host 100.100.100.100 eq www

pager lines 24

logging on

logging buffered debugging

interface gb-ethernet0 1000auto shutdown

interface gb-ethernet1 1000auto shutdown

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 auto

mtu intf2 1500

mtu intf3 1500

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address intf2 127.0.0.1 255.255.255.255

ip address intf3 127.0.0.1 255.255.255.255

ip address outside 100.100.100.1 255.255.255.0

ip address inside 10.66.79.203 255.255.255.224

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

no failover

failover timeout 0:00:00

failover poll 15

failover ip address intf2 0.0.0.0

failover ip address intf3 0.0.0.0

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

pdm history enable

arp timeout 14400

global (outside) 1 interface

nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 0 0

!--- Static NAT for the Web Server.

static (inside,outside) 100.100.100.100 10.66.79.204

netmask 255.255.255.255 0 0

access-group 101 in interface outside

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.2 1

route inside 10.66.0.0 255.255.0.0 10.66.79.193 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00

h323 0:05:00 s0

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

aaa-server LOCAL protocol tacacs+

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

no sysopt route dnat

!--- Allows Sensor Telnet to the PIX from the inside interface.

telnet 10.66.79.199 255.255.255.255 inside

telnet timeout 5

ssh timeout 5

terminal width 80

Cryptochecksum:b4c820ba31fbb3996ca8891503ebacbc

: end

Configure o sensor

Estas etapas descrevem como configurar o sensor.

1. Telnet a 10.66.79.199 com raiz do nome de usuário e ataque de senha.

2. Entre no sysconfig-sensor.

3. Insira esta informação:

1. Endereço IP: 10.66.79.199

2. IP netmask: 255.255.255.224

3. Nome de Host IP: sensor 2

4. Rota padrão: 10.66.79.193

5. Controle de acesso de rede

10.

6. Infraestrutura de comunicações

ID do host do sensor: 49

Identificação de organização do sensor: 900

Nome de host do sensor: sensor 2

Nome de organização do sensor: cisco

Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do sensor: 10.66.79.199

ID do host do gerenciador de IDS: 50

Identificação de organização do gerenciador de IDS: 900

Nome de host do gerenciador de IDS: dir3

Nome de organização do gerenciador de IDS: cisco

Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do gerenciador de IDS: 10.66.79.201

4. Salve a configuração. As repartições do sensor então.

Adicionar o sensor no diretor

Termine estas etapas a fim adicionar o sensor no diretor.

1. Telnet a 10.66.79.201 com netrangr e ataque de senha username.

2. Entre no ovw& a fim lançar o HP OpenView.

3. No menu principal, selecione o Segurança > Configurar.

4. No menu da configuração Netranger, selecione File > Add Host, e clique em seguida.

5. Incorpore esta informação, e clique-a em seguida.

6. Deixe as configurações padrão e clique-as em seguida.

7. Mude o log e evitar minutos ou deixe-os como o padrão se os valores são aceitáveis. Mude o nome de interface de rede ao nome de seu farejando interface. Neste exemplo, é "iprb0". Pode ser "spwr0" ou qualquer outra coisa baseado no tipo de sensor e como você conecta o sensor.

8. Clique em seguida até que haja uma opção para clicar o revestimento.

O sensor é adicionado agora com sucesso no diretor. Do menu principal, o sensor 2 é indicado, segundo as indicações deste exemplo.

Configurar evitar para o PIX

Termine estas etapas a fim configurar evitar para o PIX.

1. No menu principal, selecione o Segurança > Configurar.

2. No menu da configuração Netranger, destaque o sensor 2 e fazer-lo duplo clique.

3. Abra o Gerenciamento de dispositivos.

4. Clique o Dispositivos > Adicionar e incorpore a informação segundo as indicações deste exemplo. Clique a APROVAÇÃO a fim continuar. O telnet e permite a senha é ambo o “Cisco”.

5. > Add Shunning do clique. Adicionar o host 100.100.100.100 sob “endereços nunca para evitar.” Clique a APROVAÇÃO a fim continuar.

6. Clique Shunning o > Add e selecione sensor-2.cisco como os server shunning. Isto a configuração é terminado parte de. Feche o indicador do Gerenciamento de dispositivos.

7. Abra o indicador da intrusion detection e clique redes protegidas. Adicionar 10.66.79.1 a 10.66.79.254 na rede protegida.

8. Clique o perfil e selecione assinaturas da configuração manual > Modify. Selecione o grande tráfego ICMP e o ID: 2151, clique altera, e muda a ação de nenhuns evitar e registrar. APROVAÇÃO do clique a fim continuar.

9. Selecione a inundação ICMP e o ID: 2152, clique alteram, e mudam a ação de nenhuns evitar e registrar. APROVAÇÃO do clique a fim continuar.

10. Esta parte de configuração está completa. APROVAÇÃO do clique a fim fechar o indicador da intrusion detection.

11. Abra o dobrador de arquivos de sistema e abra a janela de Daemons. Assegure-se de que você permita estes demônios:

12. Clique a APROVAÇÃO a fim continuar, e selecionar a versão que você apenas alterou. A salvaguarda do clique > aplica-se. Espere o sistema para dizê-lo que o sensor está terminado, reinicia serviços, e fecha todos os indicadores para a configuração Netranger.

Verificar

Esta seção fornece a informação que o ajuda a confirmar corretamente seus trabalhos da configuração.

Antes que você lançar o ataque

Tiger(config)# show telnet

10.66.79.199 255.255.255.255 inside

Tiger(config)# who

0: 10.66.79.199

Tiger(config)# show xlate

1 in use, 1 most used

Global 100.100.100.100 Local 10.66.79.204 static

Light#ping 100.100.100.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 112/195/217 ms

Light#telnet 100.100.100.100 80

Trying 100.100.100.100, 80 ... Open

Lance o ataque e afastamento

Light#ping

Protocol [ip]:

Target IP address: 100.100.100.100

Repeat count [5]: 100000

Datagram size [100]: 18000

Timeout in seconds [2]:

Extended commands [n]:

Sweep range of sizes [n]:

Type escape sequence to abort.

Sending 100000, 18000-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:

!....................

Success rate is 4 percent (1/21), round-trip min/avg/max = 281/281/281 ms

Light#telnet 100.100.100.100 80

Trying 100.100.100.100, 80 ...

% Connection timed out; remote host not responding

Tiger(config)# show shun

Shun 100.100.100.2 0.0.0

Tiger(config)# show shun stat

intf2=OFF, cnt=0

intf3=OFF, cnt=0

outside=ON, cnt=2604

inside=OFF, cnt=0

intf4=OFF, cnt=0

intf5=OFF, cnt=0

intf6=OFF, cnt=0

intf7=OFF, cnt=0

intf8=OFF, cnt=0

intf9=OFF, cnt=0

Shun 100.100.100.2 cnt=403, time=(0:01:00).0 0 0

Quinze minutos mais tarde, vai para trás ao normal porque evitar é ajustado a quinze minutos.

Tiger(config)# show shun

Tiger(config)# show shun stat

intf2=OFF, cnt=0

intf3=OFF, cnt=0

outside=OFF, cnt=4437

inside=OFF, cnt=0

intf4=OFF, cnt=0

intf5=OFF, cnt=0

intf6=OFF, cnt=0

intf7=OFF, cnt=0

intf8=OFF, cnt=0

intf9=OFF, cnt=0

Light#ping 100.100.100.100

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

Light#telnet 100.100.100.100 80

Trying 100.100.100.100, 80 ... Open

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Fim--venda para o Cisco IDS Diretor

- Fim da vida útil para a versão 3.x do Software do Cisco IDS Sensor

- Sustentação do produto do Sistema de prevenção de intrusões da Cisco

- Sustentação do produto do Software do firewall Cisco PIX

- Referências do comando Cisco Secure PIX Firewall

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems