Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução 1 - Use o comando correto

Solução 2 - Pacote corrompido da elevação

Solução 3 - O espaço insuficiente no ACS

Introdução

Este documento descreve as várias soluções quando você recebe “arquivo manifesto não encontrado o erro no pacote” quando a versão 5.x do Cisco Secure Access Control System (ACS) está promovida. Todas as soluções conhecidas são cobertas neste documento.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento básico do Cisco Secure ACS.

Componentes Utilizados

Este documento não é restringido à versão de software ou hardware específica de ACS 5.x.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any.

Problema

A elevação ou a correção de programa ACS instalam falham como mostrado:

ACS-VM/admin# application upgrade ACS_5.5.0.46.0.tar.gz software_repository

Do you want to save the current configuration ? (yes/no) [yes] ? yes

Generating configuration...

Saved the running configuration to startup successfully

% Manifest file not found in the bundle

ACS-VM/admin#

Solução 1 - Use o comando correto

O comando correto instalar uma correção de programa cumulativa no ACS com o CLI é:

acs patch install patch-name repository repository-name

Se a correção de programa do comando instala o repositório-nome do repositório do correção de programa-nome está usado, a seguir o erro é encontrado. , Assegure-se de consequentemente que o comando correto esteja usado instalar a correção de programa.

Solução 2 - Pacote corrompido da elevação

Um pacote ou um arquivo de correção corrompido da elevação conduzem ao erro.

Assegure-se de que o arquivo esteja transferido corretamente e verifique-se a soma de verificação MD5 do arquivo após a transferência. A fim fazer isto, usar algum aplicativo MD5 na máquina local e comparar a saída com a soma de verificação MD5 atual na página da transferência de Cisco.

Os aplicativos tais como MD5checker ou WinMd5 podem ser usados em máquinas de Microsoft Windows a fim obter a soma de verificação MD5. O Mac OSX tem uma utilidade da soma de verificação do acessório MD5. Termine estas etapas a fim verificar o MD5 do arquivo:

1. Lance o aplicativo de terminal em seu Mac.

2. Entre no caminho de arquivo md5 a fim computar a soma de verificação MD5 de um arquivo.

Paira o ponteiro sobre o pacote da elevação a fim indicar a soma de verificação MD5, segundo as indicações desta imagem:

Se as somas de verificação MD5 não combinam, a seguir transfira o arquivo de cisco.com outra vez. Assegure-se de que você use um repositório FTP a fim executar a elevação. O TFTP UDP-é baseado e não é seguro transferir tais arquivos enormes. Quando você coloca um arquivo através do FTP no servidor FTP, assegure-se de que o arquivo esteja transferido no modo binário enquanto o modo ASCII o corrompe.

Solução 3 - O espaço insuficiente no ACS

Este erro é apresentado igualmente se há o espaço insuficiente na unidade de disco rígido ACS (HDD). A upgrade de aplicativo utiliza a separação do storeddata. Quando a elevação começa, o pacote da elevação está transferido ao ACS e às lojas ACS que arquivam sob o storeddata. Se o storeddata não tem o espaço suficiente a fim salvar o arquivo ou extrair o arquivo, a seguir o erro está apresentado.

A fim determinar se a separação de /storeddata tem o espaço suficiente, entre ao CLI do ACS e incorpore então estes comandos:

1. mostre o <enter> do tecnologia-apoio

2. /df - <enter> h (no --Mais-- alerta)

A saída é como mostrado:

ACS-VM/admin# sh tech

###################################################

Application Deployment Engine(ADE) - 2.1.1.136

Technical Support Debug Info follows...

###################################################

*****************************************

Displaying startup-config...

*****************************************

!

hostname ACS-VM

!

ip domain-name CISCOLAB.LOCAL

!

ipv6 enable

!

/df -h

...skipping

df -h output...

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/smosvg-rootvol

7.7G  232M  7.1G   4% /

/dev/mapper/smosvg-altrootvol

1008M   34M  924M   4% /altroot

/dev/sda1              99M   21M   74M  22% /boot

none                  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm

/dev/mapper/smosvg-home

1008M   34M  924M   4% /home

/dev/mapper/smosvg-localdiskvol

63G  234M   60G   1% /localdisk

/dev/mapper/smosvg-optvol

347G   49G  281G  15% /opt

/dev/mapper/smosvg-recvol

1008M   34M  924M   4% /recovery

/dev/sda3             981M   18M  914M   2% /storedconfig

/dev/mapper/smosvg-storeddatavol

4.9G  3.0G  1.7G  65% /storeddata

/dev/mapper/smosvg-tmpvol

7.7G   52M  7.3G   1% /tmp

/dev/mapper/smosvg-usrvol

7.7G  646M  6.7G   9% /usr

/dev/mapper/smosvg-varvol

9.7G   97M  9.1G   2% /var

O espaço disponível no storeddata deve ser pelo menos duas vezes o tamanho do pacote da elevação. Se não, então há uma grande possibilidade que a elevação falhe.

O espaço claro na separação do storeddata, abre um caso com o centro de assistência técnica da Cisco (TAC).

Note: As elevações são suportadas somente em máquinas virtuais com pelo menos 500 GB de espaço no disco rígido como referido na instalação e promovem o guia para ACS 5.5.

A separação do storeddata é atribuída uma porcentagem fixa do espaço no disco rígido. Em discos rígidos menores, o espaço alocado é menor de duas vezes o tamanho de um pacote médio da elevação e consequentemente tais dispositivos não pode ser promovido desse modo. Você pelo contrário precisará a nova imagem o server à nova versão e restaurará um backup de configuração da versão velha. Os caminhos de upgrade suportados a promover desse modo são mencionados nos guias da elevação para cada versão de ACS.