Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Documentação geral

Série de modelos do Cisco Secure Firewall

Guias de instalação e atualização do Cisco Secure Firewall

Licenciamento do Cisco Secure Firewall

Defesa contra ameaças (FTD) do Cisco Secure Firewall

Nuvem do Cisco Secure Firewall nativa

Sistema operacional extensível Cisco Secure Firewall (FXOS)

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Gerenciador de dispositivos do Cisco Secure Firewall (FDM)

Cisco Snort IPS em roteadores ISR e ASR

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Detecção e resposta estendidas (XDR) da Cisco

Ferramenta de migração do Cisco Secure Firewall

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Device Manager (ASDM)

Cisco Security Manager (CSM)

Avisos de segurança da Cisco

Gerenciamento de dispositivos

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Gerenciador de dispositivos do Cisco Secure Firewall (FDM)

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Dispositivos gerenciados

Defesa contra ameaças (FTD) do Cisco Secure Firewall

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Sistema operacional extensível Cisco Secure Firewall (FXOS)

Proteja informações de firewall e CSM para compartilhar com o Cisco TAC para solução de problemas

Ferramentas e diversos da Cisco

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento centraliza alguns dos mais importantes links da Cisco relacionados à documentação, configuração e solução de problemas dos produtos Cisco Secure Firewall.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O artigo a seguir é um guia de referência para a documentação, configuração e solução de problemas dos produtos Cisco Secure Firewall. É recomendável consultar este guia de referência antes de utilizar o suporte do Cisco TAC.

Observação: Ajude-nos a melhorar este Guia de referência do Secure Firewall!

Se você tiver algum documento relevante da Cisco relacionado às tecnologias do Secure Firewall que não esteja listado neste guia de referência, compartilhe-o conosco usando o botão Feedback na seção superior direita deste documento.

Documentação geral

Nesta seção, você encontrará informações relacionadas às Notas de versão, Data sheets e informações sobre produtos, Atualizações, Avisos de campo, Avisos de segurança, compatibilidade, informações sobre licenciamento, roteiros de documentação, referências técnicas, guias de configuração e white papers.

Série de modelos do Cisco Secure Firewall

Platform

Artigos relacionados

Tags

Firewall seguro 1000

Cisco Secure Firewall série 1000

Firewall seguro 1000

Documentação e downloads do Secure Firewall 1000 Series

Firewall seguro 2100

Cisco Secure Firewall série 2100

Firewall seguro 2100

Documentação e downloads do Secure Firewall 2100 Series

Firewall seguro 3100

Cisco Secure Firewall série 3100

Firewall seguro 3100

Documentação e downloads do Secure Firewall 3100 Series

Firewall seguro 3100

Mergulho profundo no Secure Firewall 3100 Series

Firewall seguro 4100

Cisco Secure Firewall 4100 Series

Firewall seguro 4100

Documentação e downloads do Secure Firewall 4100 Series

Firewall seguro 4200

Cisco Secure Firewall 4200 Series

Firewall seguro 4200

Documentação e downloads do Secure Firewall 4200 Series

Firewall seguro 4200

Mergulho profundo no Secure Firewall 4200 Series

Cisco Firepower 7000

Cisco Firepower 7000 Series

Cisco Firepower 7000

Documentação e downloads dos dispositivos Cisco Firepower 7000 Series

Cisco Firepower 8000

Cisco Firepower 8000 Series

Cisco Firepower 8000

Documentação e downloads de dispositivos Cisco Firepower 8000 Series

Firewall seguro 9300

Cisco Secure Firewall série 9300

Firewall seguro 9300

Documentação e downloads do Secure Firewall 9300 Series

ASA5500-X

Documentação e downloads do ASA 5500-X Series

ASA5500-X com FirePOWER

Documentação e downloads do ASA 5500-X com FirePOWER Services

Firewall Seguro ISA 3000

Cisco Secure Firewall série ISA 3000

Firewall Seguro ISA 3000

Documentação e downloads do Secure Firewall ISA 3000 Series

Guias de instalação e atualização do Cisco Secure Firewall

Platform

Artigos relacionados

Tags

Instalar/Atualizar/Recriar imagem

Guias de instalação e atualização do Secure Firewall

Atualização/reversão de patch

Reversão ou desinstalação da atualização pelo Secure Firewall

Licenciamento do Cisco Secure Firewall

Platform

Artigos relacionados

Tags

Licenciamento

Cisco Software Central

Smart Licensing

Guia de licenciamento inteligente do Cisco Secure Firewall

Licenciamento Smart/Classic/PLR

Perguntas frequentes (FAQ) sobre licenciamento

Licenciamento Smart/Classic

Licenças de recursos do Cisco Secure Firewall Management Center

Licenciamento Smart/PLR

Licenciamento do Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Licenciamento Smart/PLR

Licenciamento do Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

Licenciamento Smart/PLR

Cisco Secure FXOS para Firepower 4100/9300 - Licenciamento ASA

Smart Licensing

Use o registro de licença inteligente FMC e FTD e problemas comuns para solucionar problemas

Defesa contra ameaças (FTD) do Cisco Secure Firewall

Platform

Artigos relacionados

Tags

FTD

Documentação e downloads do Secure Firewall Threat Defense

FTD

Navegação na documentação do Cisco Secure Firewall Threat Defense

FTD

Guia de compatibilidade do Secure Firewall Threat Defense

FTD

Notas da versão do Secure Firewall Threat Defense/Firepower Hotfix

FTD

Solução de problemas de caminho de dados do Firepower: Visão geral

FTD

Atualizar o FTD do Firewall Seguro

vFTD

Secure Firewall Threat Defense Série Virtual

vFTD

Dados técnicos virtuais do Secure Firewall Threat Defense

vFTD

Documentação e downloads virtuais do Secure Firewall Threat Defense

vFTD

Guia de início virtual do Secure Firewall Threat Defense

Nuvem do Cisco Secure Firewall nativa

Platform

Artigos relacionados

Tags

Nuvem de firewall segura nativa

Cisco Secure Firewall Cloud série nativa

Nuvem de firewall segura nativa

Documentos e downloads nativos da nuvem do Secure Firewall

Nuvem de firewall segura nativa

Guia de inicialização nativa do Secure Firewall Cloud

Sistema operacional extensível Cisco Secure Firewall (FXOS)

Platform

Artigos relacionados

Tags

FXOS

Responda às perguntas frequentes sobre o Firepower eXtensible Operating System (FXOS)

FXOS

Guia de solução de problemas do Cisco FXOS para Firepower 1000/2100 e Secure Firewall 3100/4200 com Threat Defense

FXOS

Guia de referência de MIB do Cisco Firepower 1000, 2100 FXOS, Secure Firewall 3100 e 4200

FXOS

Guias de configuração do gerenciador de chassi do Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

FXOS

Guia de compatibilidade do Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

FXOS

Guia de atualização do Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

FXOS

Guia de atualização do firmware FXOS do Cisco Secure Firewall 4100/9300

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Platform

Artigos relacionados

Tags

CVP

Cisco Secure Firewall Management Center

CVP

Data Sheet do Secure Firewall Management Center (novos modelos)

CVP

Data Sheet do Secure Firewall Management Center (modelos anteriores)

CVP

Guias de configuração do Secure Firewall Management Center

CVP

Documentação, downloads e modelos suportados do Secure Firewall Management Center

CVP

Guia de atualização do Secure Firewall Management Center

vFMC

Documentos e downloads virtuais do Secure Firewall Management Center

vFMC

Guia de início virtual do Secure Firewall Management Center

cdFMC

Centro de gerenciamento de firewall fornecido em nuvem (cdFMC)

Gerenciador de dispositivos do Cisco Secure Firewall (FDM)

Platform

Artigos relacionados

Tags

FDM

Guias de configuração do Gerenciador de dispositivos do Secure Firewall

FDM

Gerenciador de dispositivos de firewall seguro Novos recursos por versão

FDM

Vídeo de visão geral do Gerenciador de dispositivos do Secure Firewall

Cisco Snort IPS em roteadores ISR e ASR

Platform

Artigos relacionados

Tags

Snort IPS

Guia de configuração do Cisco Snort IPS

Snort IPS/UTD

Cisco Unified Threat Defense para ISR - Guia de configuração

Snort IPS

Cisco Snort IPS em roteadores - Configuração passo a passo

Snort IPS

Cisco Snort IP em ISR, ISRv e CSR - Guia de solução de problemas

Snort IPS

Cisco Snort IPS no ASR - Guia de configuração

Snort IPS

Implante o Snort IPS no ISR 4000 Series

Snort IPS

Data Sheet do Cisco Snort IPS para Roteadores de Serviços Integrados série 4000

Snort IPS

Implante o Snort IPS no ISR série 1000

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Platform

Artigos relacionados

Tags

CDO

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

CDO

Integração do CDO com tecnologias de firewall seguras

Detecção e resposta estendidas (XDR) da Cisco

Platform

Artigos relacionados

Tags

XDR

Detecção e resposta estendidas (XDR) da Cisco

XDR

Integração do XDR com tecnologias de segurança

Ferramenta de migração do Cisco Secure Firewall

Platform

Artigos relacionados

Tags

Ferramenta de migração Secure Firewall

Ferramenta de migração do Cisco Secure Firewall

Ferramenta de migração Secure Firewall

Documentação e downloads da Secure Firewall Migration Tool

Ferramenta de migração Secure Firewall

Guia de compatibilidade da Secure Firewall Migration Tool

Ferramenta de migração Secure Firewall

Migração do Cisco Secure Firewall ASA para o Cisco Secure Firewall Threat Defense com a Ferramenta de Migração

Ferramenta de migração Secure Firewall

Migração do ASA com FirePOWER Services (FPS) Firewall para Secure Firewall Threat Defense com a Ferramenta de Migração

Ferramenta de migração Secure Firewall

Migrando um Dispositivo Gerenciado pelo FDM para Proteger o Firewall Threat Defense com a Ferramenta de Migração

Ferramenta de migração Secure Firewall

Migração do Check Point Firewall para Secure Firewall Threat Defense com a Ferramenta de Migração

Ferramenta de migração Secure Firewall

Migração do Palo Alto Networks Firewall para proteger o firewall Threat Defense com a ferramenta de migração

Ferramenta de migração Secure Firewall

Migração do Fortinet Firewall para Secure Firewall Threat Defense com a Ferramenta de Migração

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Platform

Artigos relacionados

Tags

ASA

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

ASA

Documentação e downloads do Secure Firewall ASA

ASA

Guia de compatibilidade do Secure Firewall ASA

ASA

Data Sheet do Secure Firewall ASA 5500 e ASA 5500-X Series

ASA

Data Sheet do Secure Firewall ASA 5500-X com FirePOWER Services

ASAv

Data Sheet virtual do Secure Firewall ASA

ASAv

Documentação e downloads virtuais do Secure Firewall ASA

ASAv

Guia de início virtual do Secure Firewall ASA

ASAc

Introdução ao ASAc com firewall seguro em contêiner

ASAc

Guia de instalação e configuração do ASAc com firewall seguro em contêiner

ASAc

Blog da Cisco sobre o ASAc com firewall seguro em contêineres

ASAc

Vídeo de implantação do ASAc com firewall seguro em contêiner

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Device Manager (ASDM)

Platform

Artigos relacionados

Tags

ASDM

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Device Manager (ASDM)

ASDM

Documentação e downloads do Secure Firewall ASDM

ASDM

Download do software Secure Firewall ASDM

Cisco Security Manager (CSM)

Platform

Artigos relacionados

Tags

CSM

Cisco Security Manager

CSM

Versões, documentação e downloads do Cisco CSM

CSM

Folha de dados do Cisco CSM

CSM

Guias de instalação e atualização do Cisco CSM

CSM

Download do software Cisco CSM

CSM

Download do software Cisco CSM v4.18+

Avisos de segurança da Cisco

Platform

Artigos relacionados

Tags

Firewall seguro 1000

Firewall seguro série 1000

Firewall seguro 2100

Firewall seguro série 2100

Firewall seguro 3100

Firewall seguro série 3100

Firewall seguro 4200

Firewall seguro 4200 Series

Cisco Firepower 7000

Dispositivos Cisco Firepower 7000 Series

Cisco Firepower 8000

Dispositivos Cisco Firepower 8000 Series

Firewall seguro 9300

Firewall seguro 9300 Series

ASA com firewall seguro

ASA com firewall seguro

Firewall seguro ASAv

Firewall seguro ASA Virtual (ASAv)

Firewall Seguro ISA 3000

Dispositivos de segurança industrial (ISA) Cisco 3000 Series

ASDM de firewall seguro

ASDM de firewall seguro

Nuvem de firewall segura

Nuvem de firewall segura nativa

FMC com firewall seguro

Centro de gerenciamento seguro de firewall (FMC)

vFMC com firewall seguro

Secure Firewall Management Center Virtual (vFMC)

FTD de firewall seguro

Defesa contra ameaças de firewall (FTD) segura

vFTD de firewall seguro

Defesa contra ameaças de firewall seguro virtual (vFTD)

FXOS de firewall seguro

Avisos, respostas e avisos de segurança FXOS do firewall seguro

Cisco CSM

Avisos, respostas e avisos de segurança do Cisco CSM

Gerenciamento de dispositivos

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Platform

Artigos relacionados

Tags

CVP

Alterar a senha de um usuário em dispositivos de firewall seguro

CVP

Configuração de clusters em dispositivos Cisco FirePOWER 7000 e 8000 Series

CVP

Configuração de alta disponibilidade em centros de defesa da série 3

CVP

Configuração de pilha nos dispositivos Cisco Firepower 8000 Series

CVP

Configurar e solucionar problemas do Cisco Threat Intelligence Diretor

CVP

Configurar Atualização Automática de Pacotes de CA para FMC e FDM

CVP

Configure o BFD no Secure Firewall Threat Defense com Flex-Config

CVP

Configurar a autenticação externa de FMC e FTD com ISE como um servidor RADIUS

CVP

Configurar o SSO do FMC com o Azure como Provedor de Identidade

CVP

Configurar o FMC para enviar logs de auditoria a um Servidor Syslog

CVP

Configurar a alta disponibilidade no FMC

CVP

Configurar Backup Remoto para FMC Usando Dispositivo de Armazenamento NFS

CVP

Configure o Secure Firewall Management Center sem Eth0 como Mgmt

CVP

Procedimentos de reconfiguração de SSD/RAID para FireSIGHT Management Center modelos FS2000 e FS4000

CVP

Configurar Objeto Baseado em FQDN para Regra de Controle de Acesso

CVP

Demonstre a navegação por meio do API-Explorer do Secure Firewall

CVP

Instrução de instalação do kit de trilhos do dispositivo Firepower 7000 Series

CVP

FMC 6.6.1+ - Dicas para antes e depois de uma atualização

CVP

O endereço IP está bloqueado ou na lista negra pela inteligência de segurança de um sistema Cisco FireSIGHT

CVP

Monitore eventos usando o Unified Event Viewer na GUI do FMC

CVP

Enviar objetos em massa para o FMC usando REST-API

CVP

Recriar a imagem de um FireSIGHT Management Center e de um dispositivo FirePOWER

CVP

Recriar um modelo de hardware de um Cisco Secure Firewall Management Center

CVP

Introdução à API REST de firewall seguro

CVP

Tipos de arquivos de atualização que podem ser instalados em um sistema FireSIGHT

CVP

Atualização do FMC em alta disponibilidade

CVP

Documentação do usuário - Cisco Firepower Management Center

CVP

Verificar versões do software Firepower

CVP

Um modelo do FireSIGHT Management Center FS4000 pode disparar o alerta de integridade de "disco degradado"

CVP

Implementar a versão de reversão do VDB no FMC versão 7.3+

CVP

Solução de problemas de "Configuração de nuvem da Cisco - Falha" - Alerta de atualizações de dados de ameaças nos dispositivos Firepower

CVP

Solução de problemas com ventiladores em um sistema FireSIGHT

CVP

Solucionar problemas com filtragem de URL em um sistema FireSIGHT

CVP

Solucione problemas de falhas de atualização de feeds de inteligência de segurança no Firepower Management Center

Gerenciador de dispositivos do Cisco Secure Firewall (FDM)

Platform

Artigos relacionados

Tags

FDM

Configurar uma Regra de Controle de Acesso com Limite de Tempo no FDM com API Rest

FDM

Configurar e verificar o Syslog no Gerenciador de dispositivos do Firepower

FDM

Configurar Autenticação e Autorização Externa do FDM com ISE usando RADIUS

FDM

Configurar o Serviço de Gerenciamento em Caixa do FDM para Firepower 2100

FDM

Configure o Gerenciador de dispositivos do Secure Firewall em alta disponibilidade

FDM

Atualização do Secure Firewall Threat Defense usando o Gerenciador de dispositivos de firewall

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Platform

Artigos relacionados

Tags

CDO

Implante um FMC fornecido em nuvem (cdFMC) no Cisco Defense Orchestrator (CDO)

CDO

Inicializar e iniciar a ferramenta de migração de firewall no CDO

Dispositivos gerenciados

Defesa contra ameaças (FTD) do Cisco Secure Firewall

Platform

Artigos relacionados

Tags

FTD

Configurar opções avançadas para BGP em FTD

FTD

Configurar e verificar o NAT no FTD

FTD

Configurar o BFD no Secure Firewall Threat Defense com GUI

FTD

Configurar Failover de ISP Duplo para FTD Gerenciado por FMC

FTD

Configurar o eBGP HA com SFTD/ASA e Cloud Service Provider

FTD

Configurar Autenticação Ativa do FDM (Portal Cativo)

FTD

Configurar a organização por clusters FTD no FP9300 (dentro do chassi)

FTD

Configurar Alta Disponibilidade de FTD Usando FDM

FTD

Configurar Interfaces Geneve no FTDv Seguro

FTD

Configure o NAT 64 no firewall seguro gerenciado pelo FMC

FTD

Configurar o registro de eventos seguro do NetFlow no Firepower Threat Defense

FTD

Configurar o PBR com o HTTP Path Monitor no FMC

FTD

Configurar interfaces VXLAN no FTD seguro com o FMC seguro

FTD

Implantar FTDv em Autoescala no Azure em um Ambiente de Alta Confiabilidade

FTD

Exemplo de configuração de filtragem de URL em um sistema FireSIGHT

FTD

Guias de configuração do Cisco Secure Firewall Management Center

FTD

Esclarecer as ações da regra de política de controle de acesso do Firepower Threat Defense

FTD

Esclarecendo a utilização da CPU do processo LINA do Firepower Threat Defense

FTD

Coleção de arquivos principais de um dispositivo Firepower Threat Defense

FTD

Configurar o AnyConnect VPN no FTD usando o Cisco ISE como um servidor RADIUS com CA raiz do Windows Server 2012

FTD

Firepower Threat Defense Modo de firewall transparente Conceitos avançados e dicas de solução de problemas

FTD

Identificar e analisar eventos de failover de FTD no FMC

FTD

Instalar e atualizar o FTD em dispositivos Firepower

FTD

Material de marketing - Firewalls de próxima geração

FTD

Entender mensagens de status de failover para FTD

FTD

Entender a Alocação de Portas no PAT Dinâmico para o Cluster FTD 7.0

FTD

Entender as regras do Snort3

FTD

Guia de transição do firewall seguro do Snort 2 para o Snort 3

FTD

Guia de configuração do Cisco Secure Firewall Management Center Snort 3

FTD

Entender o VRF (Virtual Router, roteador virtual) na defesa contra ameaças do firewall seguro

FTD

Atualização do FTD HA Gerenciado pelo FMC

FTD

Atualização do par HA do FTD em dispositivos Firepower

FTD

Atualização do Secure Firewall Threat Defense usando o Gerenciador de dispositivos de firewall

FTD

Verificar a configuração do modo, instância, alta disponibilidade e escalabilidade do Firepower

FTD

Desempenho de várias instâncias do Secure Firewall 3100, 4100 e 9300

FTD

Plano de dados de várias instâncias do Secure Firewall e dimensionamento da instância principal do Snort

FTD

Use o recurso de várias instâncias no Firepower 4100/9300

FTD

Desempenho de várias instâncias do NGFW Firepower em dispositivos 4100 e 9300 Series

FTD

Analisar as capturas do Firepower Firewall para solucionar problemas de rede com eficiência

FTD

A tentativa de atualizar dispositivos Firepower resulta na falha "006_check_snort.sh"

FTD

Altere ou recupere a senha para FTD através do FXOS Chassis Manager

FTD

Identifique problemas com as placas de mecanismo de fluxo de rede nos dispositivos Sourcefire FirePOWER 7000 e 8000 Series

FTD

NetFlow e outros recursos não suportados devido ao mecanismo de linha parcial Verifique se um FTD transparente funciona como par em linha

FTD

Processar uma grande sessão de fluxo único (fluxo elefante) pelo Firepower Services

FTD

Solucionar problemas do cluster Firepower Threat Defense (FTD)

FTD

Falha de Atualização em HA FTD de Várias Instâncias

FTD

Tráfego Multijogador Online do Xbox Live (Teredo Tunnel UDP 3544) Bloqueado por FTD

FTD

Problemas de configuração de HA do FTD no FMC quando dois chassis do Firepower têm nomes de sistema duplicados

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Platform

Artigos relacionados

Tags

ASA

Configure a reflexão de NAT no ASA para os dispositivos de telepresença do Expressway VCS

ASA

Configuração de NAT do ASA e recomendações para a implementação de interfaces de rede duplas do Expressway-E

ASA

Comunicação de LAN entre hosts que procuram seus endereços IP públicos atrás de um ASA

ASA

Exemplo de configuração do ASA Embedded Event Manager

ASA

Exemplo de configuração de ASA versão 9.x SSH e Telnet nas interfaces interna e externa

ASA

Configurar o ASA para links ISP redundantes ou de backup

ASA

Configurar a Secure Firewall Migration Tool para migração do ASA

ASA

Implante um exemplo de CSM no ASA

ASA

Desativar cifras do modo CBC do servidor SSH no ASA

ASA

Instalar e configurar um módulo FirePOWER Services em uma plataforma ASA

ASA

A configuração de VPN site a site no ASA 9.x de contexto múltiplo recebe uma mensagem de erro

ASA

Compatibilidade com o Cisco Secure Firewall ASA

ASA

Analisar o comportamento de administração do dispositivo AAA para ASA

ASA

ASA 8.4(x) Conecta uma Rede Interna Única ao Exemplo de Configuração da Internet

ASA

ASA 8.x: configuração de SmartCards CAC de VPN SSL do AnyConnect para Windows

ASA

Perguntas frequentes sobre o ASA: Como posso especificar a interface de origem do ASA para syslogs enviados por um túnel VPN?

ASA

Perguntas frequentes sobre o ASA: como você interpreta os syslogs gerados pelo ASA quando ele cria ou desfaz conexões?

ASA

Exemplo de configuração de transferência de arquivo ASA com FXP

ASA

Implementação de aprimoramento de recursos do ASA SNMP

ASA

ASA: exemplo de configuração e solução de problemas de retransmissão de DHCPv6

ASA

Guia de filtro de tráfego Botnet do Cisco Secure Firewall ASA

ASA

Configurar o BGP com dois provedores de serviços diferentes

ASA

Configurar o FirePOWER Services no dispositivo ISR com blade UCS-E

ASA

Configurar o ASA 5506W-X com uma configuração de IP não padrão ou de várias VLANs

ASA

Configurar o ASA para redes internas duplas

ASA

Configurar o ASA para Passar o Tráfego IPv6

ASA

Exemplo de Configuração de Autenticação de ASA Direta e Cut-Through

ASA

Exemplo de configuração de EEM usado para controlar o comportamento de desvio de NAT de NAT duas vezes quando a redundância de ISP é usada

ASA

Firepower eXtensible Operating System (FXOS) 2.2: autenticação e autorização de chassi para gerenciamento remoto com ACS usando RADIUS

ASA

Firepower eXtensible Operating System (FXOS) 2.2: autenticação/autorização de chassi para gerenciamento remoto com ISE usando RADIUS - Tech Zone (cisco.com)

ASA

Firepower eXtensible Operating System (FXOS) 2.2: autenticação/autorização de chassi para gerenciamento remoto com ISE usando TACACS+ - Tech Zone (cisco.com)

ASA

Instalar e atualizar o Firepower Threat Defense em dispositivos ASA 55xx-X

ASA

Exemplo de Configuração de Instrução NAT e PAT no Cisco Secure ASA Firewall

ASA

PIX/ASA 8.0: Usar Autenticação LDAP para Atribuir uma Política de Grupo no Logon

ASA

Entender a Sincronização de Tabelas MAC de Alta Disponibilidade ASA no Modo Transparente com Roteadores HSRP

ASA

Atualize um ASA HA Pair em dispositivos Firepower

ASA

Mapeamentos de usuário para IP não aparecem mais no Cisco CDA após o Microsoft Update de março de 2017

ASA

Perguntas frequentes sobre o ASA: o que acontece após o failover se as rotas dinâmicas forem sincronizadas?

ASA

O ASA tem alto uso da CPU devido a um loop de tráfego quando os clientes VPN se desconectam

ASA

Guia de Troubleshooting do ASA: Logs Ausentes nos Destinos do Syslog

ASA

Problemas comuns com o cluster transparente entre sites ASA

ASA

Diferenças entre logs e depurações em dispositivos de segurança adaptativa

ASA

Desative a monitoração do módulo de serviço no ASA para evitar eventos de failover indesejados (SFR/CX/IPS/CSC).

Sistema operacional extensível Cisco Secure Firewall (FXOS)

Platform

Artigos relacionados

Tags

FXOS

Crie e gerencie dispositivos lógicos no gerenciador de chassi FXOS

FXOS

Recrie uma defesa contra ameaças de firewall seguro para as séries 1000, 2100 e 3100

FXOS

Referência de comandos FXOS do Cisco Firepower 4100/9300

FXOS

Guia de atualização do firmware FXOS do Cisco Firepower 4100/9300

FXOS

Realize uma recriação completa para FXOS no Firepower 4100 e 9300 Series

FXOS

Atualize o sistema operacional extensível (FXOS) Firepower usando o gerenciador de chassi Firepower

Proteja informações de firewall e CSM para compartilhar com o Cisco TAC para solução de problemas

Essas são as informações mais comuns solicitadas pela equipe de suporte do Cisco TAC para fins de solução de problemas de firewall seguro e CSM.

Platform

Artigos relacionados

Tags

FMC/FTD/FDM

Firewall seguro soluciona problemas de procedimentos de geração de arquivos

ASA

Procedimento de geração de arquivo de suporte técnico do ASA com firewall seguro

FXOS

Procedimento de geração de arquivo de suporte técnico FXOS de firewall seguro

CSM

Gerar arquivos de diagnóstico CSM a partir da GUI

Ferramentas e diversos da Cisco

Descrição

Artigos relacionados

Tags

Site do Cisco Secure Firewall

Site do Cisco Secure Firewall

Comunidade Cisco

Comunidade Cisco

Blogs da Cisco

Blogs do Cisco Secure Firewall

Cisco Live

Firewall seguro Cisco Live

Cisco Video Portal

Cisco Video Portal ASA

Cisco Video Portal

Firewall seguro do Cisco Video Portal

Canal da Cisco no YouTube

Canal do Youtube do Cisco Secure Firewall

Vídeos de treinamento da Cisco

Vídeos de treinamento do firewall de próxima geração (NGFW) da Cisco

Cisco CLI Analyzer

Cisco CLI Analyzer

Captura de pacotes Cisco

Gerador e analisador de configuração de captura de pacote Cisco

Cisco Radkit

Cisco Radkit

Avaliador de desempenho da Cisco

Avaliador de desempenho do Cisco Secure Firewall

Informações Relacionadas

- Para obter assistência adicional, entre em contato com o Cisco Technical Assistance Center (TAC). É necessário um contrato de suporte válido: Contatos de suporte da Cisco no mundo inteiro.

- Não perca! Mergulhe no mundo emocionante do Guia de Referência de VPN Segura: Guia de Referência de Tecnologias de VPN Segura da Cisco

- Suporte técnico e downloads da Cisco