Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Configurações

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como configurar um agendamento de atualização de banco de dados regular para Regra ou VDB no FDM.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Gerenciador de dispositivos Firepower

- Banco de dados de vulnerabilidade (VDB)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- FDM 7.0

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O Cisco Vulnerability Database (VDB) é um banco de dados de vulnerabilidades conhecidas para hosts susceptíveis, bem como impressões digitais para sistemas operacionais, clientes e aplicativos.

O sistema de firewall correlaciona as impressões digitais com as vulnerabilidades para ajudá-lo a determinar se um host específico aumenta o risco de comprometimento da rede. O Cisco Talos Intelligence Group (Talos) emite atualizações periódicas para o VDB.

É recomendável ativar o agendador automático durante o processo de integração para verificar e aplicar regularmente atualizações de banco de dados de segurança. Isso garante que o dispositivo permaneça atualizado.

Configurar

Configurações

1. Faça login no Firepower Device Manager

2. Na tela Dispositivo, navegue paraAtualizações > Exibir configuração.

3. Na tela Atualizações, navegue para VDB > Configurar.

4. Na tela Definir atualizações recorrentes, altere as configurações padrão de acordo com suas necessidades e clique em Salvar.

Verificar

Na tela Updates, na seção VDB, a opção de atualização recorrente selecionada é refletida.

Troubleshooting

Caso a atualização automática do VDB não esteja funcionando conforme esperado, você poderá reverter o VDB.

Etapas:

SSH para a CLI do dispositivo de gerenciamento (FMC, FDM ou SFR onbox)

Mude para o modo especialista e para a raiz e defina a variável de reversão:

expert

sudo su

export ROLLBACK_VDB=1

Verifique se o pacote VDB para o qual você pretende fazer downgrade está localizado no dispositivo em /var/sf/updates e instale-o:

install_update.pl --detach /var/sf/updates/<name of desired VDB Package file>

Siga os registros normais de instalação do vdb no local aplicável em /var/log/sf/vdb-*

Quando a instalação do VDB for concluída, implante a política nos dispositivos.

Na CLI do FTD, para verificar o histórico de instalações do VDB, uma maneira é verificar o conteúdo destes diretórios:

root@firepower:/ngfw/var/cisco/deploy/pkg/var/cisco/packages#ls -al

72912 total

drwxr-xr-x 5 root root 130 Set 1 08:49 .

drwxr-xr-x 4 root root 34 Aug 16 14:40 ..

drwxr-xr-x 3 root root 18 Aug 16 14:40 export-7.2.4-169

-rw-r—r— 1 raiz raiz 2371661 27 de julho 15:34 exportador-7.2.4-169.tgz

drwxr-xr-x 3 root 21 Aug 16 14:40vdb-368

-rw-r—r— 1 raiz 36374219 27 de julho 15:34 vdb-368.tgz

drwxr-xr-x 3 root root 21 Sep 1 08:49vdb-369

-rw-r—r— 1 raiz 35908455 Set 1 08:48 vdb-369.tgz

Informações Relacionadas

Atualizando Bancos de Dados do Sistema