Contents

Introduction

Consulte também

Introduction

Esta tabela contém informações de compatibilidade do Apple iOS para o Cisco Security Connector. Algumas versões listadas não são mais suportadas e estão incluídas para referência histórica. Consulte a Política de suporte do conector AMP para endpoints para obter detalhes sobre as versões de conector suportadas.

Apple iOS

Versão

Versão do Cisco Security Connector

1.4.0

para

1.4.2

1.4.3 e posterior

1.6.0 e posterior

11

12

13.0 a 13.1

13.2 e posterior

14.4 e posterior

Legenda

Compatível. Observe que é sempre recomendável usar a versão mais recente disponível do conector.

Compatível; não há mais suporte.

Não compatível.

Consulte também

- Compatibilidade do SO do conector do Windows do ponto final seguro

- Compatibilidade do SO do Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- Compatibilidade do SO do Cisco Secure Endpoint Mac Connector