Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Colocar o servidor em modo autônomo

Etapa 1. Desativar o servidor

Etapa 2. Desconfigurar portas do servidor

Etapa 3. Alterar o CIMC para as configurações padrão

Etapa 4. Configurar o CIMC para o modo independente

Recriar a imagem da versão do firmware

Etapa 1. Faça download do ISO do HUU (Host Upgrade Utility).

Etapa 2. Inicie o KVM e mapeie o ISO do HUU.

Etapa 3. Inicialize usando ISO HUU.

Etapa 4.- Recriar a imagem da versão atual.

Integrar servidor ao UCS Manager

Etapa 1. Defina o CIMC para o padrão de fábrica.

Etapa 2.- Portas reconfiguradas como portas de servidor

Etapa 3. Conecte os cabos do adaptador

Etapa 4. Servidor de remissão.

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como colocar um servidor UCS-C Series integrado ao UCS Manager no modo autônomo e recriar sua versão de firmware.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Noções básicas sobre servidores Unified Computing Systems (UCS)

- Noções básicas sobre o UCS Manager (UCSM)

- Noções básicas sobre o Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Entendimento básico de rede.

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a uma versão de software específica.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Verifique se você tem esses requisitos antes de tentar essa configuração.

- Computador para se conectar ao servidor C-Series.

- cabo KVM

- Monitor

- Teclado

- Cabo 1G para conexão à porta de gerenciamento

Configurar

Observação: não execute esse processo sem a recomendação do TAC.

Colocar o servidor em modo autônomo

Aviso: certifique-se de que o servidor esteja desligado antes de iniciar este procedimento.

Etapa 1. Desativar o servidor

Vá para a interface da Web do UCS Manager.

Navegue até Equipment > Rack-Mounts > Server x

Clique em Server Maintenance e selecione Decommission

Observação: quando um servidor é descomissionado, ele não é mostrado em montagens em rack, mas em Equipment > Decommissioned > Rack-Mounts

Etapa 2. Desconfigurar portas do servidor

Navegue até Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x.

Clique em Unconfigure.

Repita as mesmas etapas para a Interconexão de estrutura B

Navegue até Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x.

Clique em Unconfigure.

Etapa 3. Alterar o CIMC para as configurações padrão

Desligue o servidor e remova os cabos de alimentação.

Aguarde 2 minutos e conecte os cabos de força novamente.

Conecte um cabo KVM ao servidor com um monitor e um teclado.

Monitore o processo de inicialização do servidor até chegar ao menu Cisco e pressione F8 para entrar no Cisco IMC Configuration Utility.

Pressione F1 e ative a opção Fatory Default (Padrão de fábrica).

Pressione F10 para salvar as alterações e reinicializar o servidor.

Etapa 4. Configurar o CIMC para o modo independente

Monitore o processo de inicialização do servidor até chegar ao menu Cisco e pressione F8 para entrar novamente no Cisco IMC Configuration Utility.

Aplique a próxima configuração:

- Modo NIC selecionado para Dedicado

- IP para IPV4

- IP do CIMC com um IP na mesma sub-rede do computador.

- Redundância de NIC para nenhum

- no vlan

Pressione F10 para salvar as alterações e reinicializar o servidor.

Conecte seu computador à Porta de Gerenciamento física no servidor e abra um navegador da Web.

Use o IP configurado https://x.x.x.x

Observação: a senha padrão para o usuário admin é a senha

Exibição do prompt do CIMC e versão atual do CIMC

Recriar a imagem da versão do firmware

Observação: caso seu servidor esteja integrado novamente no UCSM, é altamente recomendável recriar a versão do firmware

Etapa 1. Faça download do ISO do HUU (Host Upgrade Utility).

A recriação é feita através do HUU. Você pode baixar o ISO HUU em https://software.cisco.com/download

Etapa 2. Inicie o KVM e mapeie o ISO do HUU.

Depois de fazer o download do HUU para a versão atual, vá para o CIMC e clique em Iniciar KVM

Quando o vKVM for iniciado, clique em Virtual Media e Ativate Virtual Devices

Mapear HUU no CD/DVD do Map

Etapa 3. Inicialize usando ISO HUU.

Monitore o processo de inicialização do servidor até chegar ao menu Cisco e pressione F6 para entrar no Boot Menu (Menu de inicialização).

Selecione a opção vKVM-Mapped vDVD para inicializar o ISO do HUU mapeado.

Observação: o ISO de carga de HUU pode levar vários minutos.

Etapa 4.- Recriar a imagem da versão atual.

Aguarde até que o ISO do HUU seja carregado e aceite o Contrato de licença de software da Cisco.

Mude para o Modo avançado e selecione todos os componentes, em seguida, clique em Atualizar e ativar.

Aguarde até que a recriação seja concluída e o servidor seja reinicializado.

Integrar servidor ao UCS Manager

Etapa 1. Defina o CIMC para o padrão de fábrica.

Repita as mesmas etapas da Etapa 3 em Colocar o servidor em modo autônomo

Etapa 2.- Portas reconfiguradas como portas de servidor

Navegue até Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x.

Clique em Reconfigurar e selecione Configurado como porta do servidor.

Repita as mesmas etapas para a Interconexão de estrutura B

Navegue até Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet Ports > Port x.

Clique em Reconfigurar e selecione Configurado como porta do servidor.

Etapa 3. Conectar os cabos do adaptador

Conecte a porta 1 ao FI-A e a porta 3 ao FI-B da placa VIC.

Etapa 4. Servidor de remissão.

Vá para Equipment > Decommsioned > Rack-Mounts, marque a caixa de seleção para Recommission e Save Changes.

Aguarde até que o servidor seja exibido novamente.

Você pode monitorar a descoberta de servidores no Server FSM.

Observação: a descoberta pode levar vários minutos para ser iniciada

Quando o servidor conclui o processo de descoberta, a associação do Service Profile (SP) é iniciada.

Após a descoberta e o término da associação, você pode inicializar o servidor e colocá-lo de volta na produção.

Informações Relacionadas

- Integração do UCS C-Series com o Cisco UCS Manager

- Utilitários de servidor UCS C-Series

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems