Contents

Introduction

Procedimento para adicionar unidade virtual

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o procedimento para usar o Controlador RAID Modular (Cisco 12G SASA Modular RAID) para configurar grupos de unidades de disco e unidades virtuais, a configuração RAID e para executar outras tarefas de configuração em um ambiente de pré-inicialização.

Procedimento para adicionar unidade virtual

Execute estas etapas para configurar grupos de unidades e unidades virtuais com o uso do Controlador RAID modular.

1. Faça login no Cisco UCS Manager.

2. Abra um console para o host.

3. Reinicialize o host

Na inicialização, pressione Ctrl+R para entrar no Utilitário de configuração do BIOS do controlador RAID modular SAS 12G da Cisco.

Mantenha o cursor sobre o nome do controlador RAID modular Cisco 12G SASA e pressione F2.

Selecione Create Virtual Drive (Criar unidade virtual).

Mostra o Gerenciamento de VD que ajuda a configurar o RAID.

Note: O RAID modular Cisco 12G SASA suporta apenas RAID 0 e RAID 1.

Selecione o RAID conforme o requisito.

Depois de selecionar o RAID, selecione os discos rígidos que farão parte desse RAID.

Por exemplo, a Unidade 4 e a Unidade 5 foram escolhidas conforme mostrado.

Agora, pressione OK.

Esta mensagem de aviso será exibida na tela e pressione OK.

Nesta captura de tela, você verá que uma nova unidade virtual com 2 unidades físicas foi adicionada com êxito.

Informações Relacionadas

- http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/erswug/guide/48712-00B_EmbMRAID_SWUG.pdf

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems