O serviço Cisco Smart Net Total Care™ fornece a visibilidade segura e automáticas dos produtos da Cisco que estão na sua rede. Isso o ajuda a gerenciar os riscos da continuidade do negócio, a aumentar a eficiência operacional e a resolver os problemas rapidamente. Há muitas telas e relatórios personalizáveis que podem ser configurados, para mostrar apenas as informações que você precisa, da forma que deseja vê-las. As telas e os relatórios podem ser impressos, salvos ou exportados para outros aplicativos para a análise mais aprofundada ou para integração em seu fluxo de trabalho.

As seções a seguir descrevem os vários relatórios e telas que estão disponíveis para cada tarefa baseada em função.

Gerenciamento da cobertura do serviço

Estas telas e relatórios são usados para gerenciar a cobertura do serviço:

- Todos os contratos – Indica uma lista de contratos de suporte da Cisco com a sua empresa com detalhes da cobertura.

- Gerenciamento de contratos – Fornece muitas informações e dados sobre a cobertura do serviço que inclui lacunas, contratos expirados para renovação e a LDoS.

- Coberto/Não coberto – Descreve os dispositivos que não têm os contratos de suporte, os dispositivos que têm contratos de suporte e os níveis de serviço associados.

- Dispositivo com vários contratos – Mostra os dispositivos que são cobertos por vários contratos.

- Cobertura do dispositivo prestes a expirar – Lista os contratos que expirarão nos próximos 12 meses e os dispositivos cuja data de término da cobertura é iminente.

Gerenciamento de alertas

Estas telas e relatórios são usados para gerenciar alertas:

- Todos os PSIRTs – Lista os alertas de segurança PSIRT relevantes para os dispositivos que estão na rede.

- Todos os alertas dehardware/Todos os alertas de software – Lista os alertas de hardware e de software para os dispositivos e o software da sua rede, junto com os links para informações detalhadas e para a correção.

- Todos os avisos de campo – Detalha as informações de avisos de campo relevantes e fornece os links para informações detalhadas e para a correção.

- Resumo de alertas ativos – Este relatório do painel descreve os alertas que estão ativos na rede.

- Delta de alertas de produtos – Identifica os alertas de um período específico.

Gerenciamento do ciclo de vida do produto

Estas telas e relatórios são usados para gerenciar ciclos de vida dos produtos:

- Última data de suporte (LDoS) – Este relatório de painéis lista os itens da rede que estão próximo ou que passaram da LDoS.

- Resumo do inventário – Descreve as informações abrangentes para o chassi, as placas e os outros dispositivos que estão na rede.

- Delta de coleta do inventário – Descreve as alterações na sua rede, que incluem adições, exclusões e movimentações (como mudanças do endereço IP) entre dois pontos no tempo.

- Todos os equipamentos - Listaos itens adicionais que são associados aos dispositivos do inventário, como ventoinhas, fontes de alimentação, módulos e placas. O tipo e a versão do software de cada item também são fornecidos.

Note: Alguns relatórios e telas adicionais mostram as informações de ciclo de vida, como os itens que não podem ser substituídos no campo e o inventário por local.

Gerenciamento de incidentes

Estes telas e relatórios são usados para gerenciar incidentes:

- Personalizar inventário – Fornece os detalhes do dispositivo, como o número de série, o ID do produto, e as informações da cobertura da configuração e do contrato de serviço que correspondem. Isso inclui o tipo do software, o número de versão, e as informações de alertas de produtos resumidas e detalhadas.

- Todos os casos de suporte dos últimos 90 dias – Lista os casos de suporte recentes por dispositivo.