Objetivo

Este artigo fornece instruções sobre como atualizar o FindIT Network Manager para a versão 2.0.

Introduction

O Cisco FindIT Network Management fornece ferramentas que ajudam você a monitorar, gerenciar e configurar facilmente seus dispositivos de rede Cisco das séries 100 a 500, como switches, roteadores e pontos de acesso sem fio (WAPs) usando seu navegador da Web. O FindIT Network Manager é um aplicativo distribuído composto de dois componentes ou interfaces separados: um único gerente, chamado FindIT Network Manager e um ou mais testadores, conhecidos como FindIT Network Probe. O FindIT Network Manager & Probe fornece uma solução completa de gerenciamento de rede para sua rede, com recursos de descoberta, monitoramento e geração de relatórios. Elas também incluem notificações de suporte da Cisco, como disponibilidade de novo firmware, status do dispositivo, atualizações de configurações de rede e uma lista de dispositivos conectados que não estão mais na garantia ou cobertos por um contrato de suporte. Confira a lista de suporte a dispositivos para saber mais sobre o hardware atualmente suportado pelo Cisco FindIT Network Manager.

Nota importante: Ao atualizar do FindIT 1.1 para FindIT 2.0, o gerente deve ser atualizado primeiro e, em seguida, os testadores. Dessa forma, no processo de atualização de 1.1 a 2.0, o gerente pode fazer o download dos grupos de dispositivos, perfis de configuração, inventário, detalhes do dispositivo e credenciais da sonda.

O gerenciador controla a operação de importação da sonda durante o processo de atualização. A única maneira de o gerente saber que a sonda está atualizando é se uma atualização for executada a partir da interface de usuário (UI) do gerenciador.

Software aplicável

- FindIT Network Manager

- Probe de rede FindIT

Versão de software

- Versão 2.0

Atualizando para a versão 2.0

Etapa 1. Efetue login na GUI (Graphical User Interface, interface gráfica do usuário) de seu FindIT Network Manager.

Note: Como lembrete, o banner de login do gerente exibirá o endereço IP a ser inserido na barra do navegador.

Etapa 2. Quando houver uma atualização disponível, o gerente exibirá uma nuvem verde com uma seta para baixo no ícone sobre (‘i’) no cabeçalho. Clique no ícone i.

Etapa 3. Selecione o botão de opção ao lado do Gerenciador. Clique em Atualizar. O gerente fará o download e aplicará a atualização.

Note: O gerenciador também pode ser atualizado manualmente baixando o arquivo e executando o instalador do terminal. Consulte o Guia de administração para obter mais detalhes.

Etapa 4. Quando a atualização do gerente for concluída, você poderá continuar atualizando os testadores. Isso é feito na mesma janela pop-up FindIT Network Manager da imagem abaixo.

Note: NÃO faça login na sonda para atualizar, pois os dados serão perdidos. A janela pop-up da sonda exibirá "FindIT Network Probe". Se você vir isso, faça logoff da sonda e retorne ao gerente.

Passo 5: Ao clicar para atualizar os testadores, você será solicitado a confirmar que deseja continuar com a atualização. Depois de confirmar, você verá a seguinte mensagem:

Se você clicar em Sim, os perfis de configuração e os grupos de dispositivos serão importados da sonda para o gerenciador. Os perfis e grupos importados terão seu nome prefixado com o nome da rede para distinguir grupos importados de diferentes testadores.

Depois de clicar em Sim ou Ignorar, um trabalho de atualização será criado e cada um dos testadores será atualizado para a versão 2.0.

Conclusão

Agora você atualizou com êxito sua solução FindIT Network Manager para a versão 2.0. Clique nos respectivos ícones sobre o gerenciador e a sonda para verificar as versões instaladas.