Objetivo

Os Telefones multiplataforma Cisco IP Phone 8800 Series compreendem um conjunto completo de telefones VoIP (Voice-over-Internet Protocol) que fornecem comunicação de voz sobre uma rede IP. Os telefones fornecem todos os recursos dos telefones comerciais tradicionais, como desvio de chamadas, rediscagem, discagem rápida, transferência de chamadas e chamada em conferência. Os telefones multiplataforma do Cisco IP Phone 8800 Series são destinados a soluções que estão centralizadas em IP Private Branch Exchange (PBX) baseado em SIP (Session Initiation Protocol) de terceiros.

Os Telefones multiplataforma Cisco IP Phone 8800 Series permitem personalizar configurações como nome do telefone, papel de parede, logotipo, proteção de tela, visor de brilho, iluminação traseira e assim por diante. Você pode configurar um protetor de tela ou protetores de tela para o telefone IP da Cisco de acordo com sua preferência. Quando o telefone está ocioso por um tempo especificado, ele entra no modo de proteção de tela.

Este artigo fornece instruções sobre como gerenciar as configurações do protetor de tela por meio do utilitário baseado na Web ou da Interface gráfica do usuário (GUI) do telefone Cisco IP 8800 Series Multiplatform Phone.

Dispositivos aplicáveis

- 8800 Series

Versão de software

- 11.0.1

Gerenciar papel de parede em um telefone IP Cisco série 8800

Configurar o protetor de tela através do utilitário baseado na Web

Etapa 1. Acesse o utilitário baseado na Web do seu telefone IP e faça login como Admin.

Note: Para saber como configurar a senha no telefone multiplataforma 7800 ou 8800 Series, clique aqui.

Etapa 2. Clique em Advanced (Avançado).

Etapa 3. Clique em Voz.

Note: As opções disponíveis podem variar de acordo com o modelo exato do dispositivo. Neste exemplo, o Telefone IP Cisco 8861 é usado.

Etapa 4. Clique em Usuário.

Etapa 5. Na área Tela, escolha Sim na lista suspensa Ativar protetor de tela. Essa opção é desativada por padrão.

Etapa 6. No campo Screen Saver Wait, insira o número de segundos de tempo ocioso a decorrer antes do início da proteção de tela. O padrão é 300 segundos.

Note: Neste exemplo, 60 segundos são usados.

Passo 7. Escolha o tipo de exibição na lista suspensa Tipo de protetor de tela.

As opções são:

- Relógio — O telefone exibe a data e a hora na tela do telefone. Essa é a configuração padrão.

- Download de imagem — O telefone exibe a imagem de fundo.

- Logotipo — O telefone exibe o logotipo de fundo configurado. Se esta opção for escolhida, vá para a Etapa 9.

- Bloquear — O telefone exibe um ícone de cadeado em movimento. Quando o telefone está bloqueado, a linha de status exibe uma mensagem de rolagem. Pressione qualquer tecla para desbloquear o telefone.

Note: Neste exemplo, Baixar imagem é escolhido.

Etapa 8. (Opcional) Insira o endereço do URL (Uniform Resource Locator) da imagem de fundo no campo URL de download de imagem.

Note: Neste exemplo, tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png é usado.

Etapa 9. (Opcional) Insira o endereço do URL da imagem de fundo no campo URL do logotipo.

Note: Neste exemplo, tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png é usado.

Etapa 10. (Opcional) Insira o número de segundos antes que o protetor de tela seja atualizado no campo Período de atualização do protetor de tela.

Note: Neste exemplo, são usados 30 segundos.

Etapa 11. Clique em Enviar todas as alterações.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações do protetor de tela no telefone multiplataforma Cisco IP Phone 8800 Series através do utilitário baseado na Web.

Após 60 segundos de inatividade, o protetor de tela abaixo será exibido.

Configurar o protetor de tela por meio da GUI do telefone IP

Etapa 1. Pressione o botão Applications (Aplicativos) no seu IP Phone (Telefone IP).

Etapa 2. Escolha preferências do usuário usando o botão do cluster de navegação .

Etapa 3. Escolha Preferências de tela.

Etapa 4. Pressione o botão de navegação do cluster de Navegação para alternar a proteção de tela Ativada.

Etapa 5. Pressione a tecla de função Definir para salvar a configuração do protetor de tela.

Etapa 6. Escolha Configurações de proteção de tela.

Passo 7. Pressione os botões esquerdo ou direito do cluster de Navegação para escolher o tipo de Proteção de tela.

As opções são:

- Relógio — O telefone exibe a data e a hora na tela do telefone. Essa é a configuração padrão.

- Download de imagem — O telefone exibe a imagem de fundo. Se esta opção for escolhida, siga as instruções usando o utilitário baseado na Web.

- Logotipo — O telefone exibe o logotipo de fundo configurado. Se esta opção for escolhida, siga as instruções usando o utilitário baseado na Web.

- Bloquear — O telefone exibe um ícone de cadeado em movimento. Quando o telefone está bloqueado, a linha de status exibe uma mensagem de rolagem. Pressione qualquer tecla para desbloquear o telefone.

Note: Neste exemplo, o logotipo é escolhido.

Etapa 8. No campo Trigger interval (sec), insira o número de segundos de tempo ocioso a decorrer antes do início do protetor de tela. O padrão é 300 segundos.

Note: Neste exemplo, 60 segundos são usados.

Etapa 9. (Opcional) No campo Intervalo de atualização (s), insira o número de segundos de tempo ocioso a decorrer antes que o protetor de tela seja atualizado. O padrão é 10 segundos.

Note: Neste exemplo, o intervalo de atualização é definido como 30 segundos.

Etapa 10. Pressione a tecla de função Definir para salvar as configurações do protetor de tela.

Agora você deve ter gerenciado com êxito as configurações do protetor de tela no telefone multiplataforma Cisco IP 8800 Series através da GUI.

Após 60 segundos de inatividade, o papel de parede abaixo é exibido como o protetor de tela do telefone.