Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar como remover a licença "Fora de conformidade" no roteador RV340 Series.

Introduction

Se você tiver um dispositivo com uma licença do AnyConnect exibida como "Registrado", mas "Fora de conformidade" e, como resultado, não puder usar o AnyConnect, este artigo é para você. Recentemente, os roteadores da série RV340 lançaram uma nova versão de firmware em 26 de abril de 2019, 1.0.3.15. Começando com esta versão e continuando a avançar, você não precisa comprar licenças de servidor do AnyConnect para configurar o AnyConnect em seu roteador. Você terá uma taxa somente para licenças de cliente.

Para ver mais detalhes sobre o licenciamento do AnyConnect para o RV340 Series Router, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis

- Série RV340

Atualizando o firmware para 1.0.3.15 e posterior

Etapa 1. Para remover o "Fora de conformidade", você precisaria atualizar seu firmware para a versão 1.0.3.15 para usar o AnyConnect VPN. Clique aqui para visitar a página de downloads da série RV34x. A página Download de Software deve abrir.

Etapa 2. Selecione a versão mais recente e clique no ícone Download para iniciar o download da versão de firmware mais recente em seu PC.

Neste exemplo, vamos baixar a versão do firmware 1.0.3.15.

Etapa 3. Faça login na página de configuração da Web do roteador.

Etapa 4. Navegue até Administration > File Management.

Etapa 5. Role para baixo até a seção Atualização manual e selecione Imagem do firmware para o tipo de arquivo.

Etapa 6. Selecione PC no campo Atualizar de.

Passo 7. Clique em Procurar... para selecionar a imagem do firmware que deseja usar.

Etapa 8. A janela Abrir é exibida. Navegue até a pasta de onde a imagem do firmware RV34x está localizada.

Em nosso exemplo, o firmware RV34x está na pasta Downloads.

Etapa 9. Selecione a imagem do firmware e clique em Abrir.

Neste exemplo, selecionamos RV34-v1.0.03.15-2019-04-05-02-25-51-AM.img.

Etapa 10. Clique em Atualizar.

Note: O dispositivo será reinicializado automaticamente depois que a atualização for concluída.

Etapa 11. Pode aparecer uma caixa de confirmação perguntando: "Tem certeza de que deseja atualizar o firmware agora?" Clique em Sim para iniciar a atualização.

Note: O tráfego de rede é suspenso durante a atualização do firmware. O processo levará alguns minutos. Não desligue, reinicie, feche a janela ou desconecte os cabos até que a atualização seja concluída.

Conclusão

O status "Fora de conformidade" deve ser removido agora. Você deve ser capaz de configurar o AnyConnect em seu roteador.

Para saber como configurar a conectividade do AnyConnect VPN no RV34x Series Router, clique aqui.

Aqui está um vídeo de 3 minutos sobre o AnyConnect VPN no RV34x:

Exibir a versão de vídeo deste artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco