Objetivo

O PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) é um método de implementação de VPNs.  O PPTP usa um canal de controle sobre o Transmission Control Protocol (TCP) e o Generic Routing Encapsulation (GRE) em pacotes PPP (Point-to-Point Protocol). O Routing and Remote Access Service (RRAS) é um software de servidor que permite que o servidor funcione como um roteador de rede. Quando o PPTP é encaminhado ao RRAS, ele permite que o servidor RRAS seja capaz de controlar a rede que encaminha o PPTP.

O objetivo deste documento é explicar como encaminhar o PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) para o RRAS (Routing and Remote Access Service).

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Encaminhando PPTP para RRAS

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Setup > Forwarding. A exibição da página Encaminhamento é mostrada abaixo.

Etapa 2. Na lista suspensa Serviço, escolha PPTP para Point-to-Point Tunneling Protocol.

Etapa 3. No campo Endereço IP, insira o endereço IP do servidor que hospeda o serviço VPN. O endereço IP precisa ser da mesma sub-rede (você pode usar uma calculadora de sub-rede para verificar).

Etapa 4. Marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o encaminhamento de intervalo de portas no roteador VPN.

Etapa 5. Clique em Adicionar à lista.

Etapa 6. Click Save.

Configuração de largura de banda

O gerenciamento da largura de banda mede e controla as comunicações em um link de rede. O gerenciamento da largura de banda é medido em bits por segundo (bps) ou em bytes por segundo (Bps). As configurações de configuração de largura de banda permitem tráfego upstream e downstream, bem como configurações de Qualidade de Serviço (QoS) para vários tipos de tráfego.

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha Gerenciamento do sistema > Gerenciamento da largura de banda. A página Gerenciamento de largura de banda é aberta:

Etapa 2. Para Tipo, clique no botão de opção Controle de taxa.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção da Interface WAN no campo Interface que você deseja aplicar a configuração

Etapa 4. Na lista suspensa Serviço, escolha GRE. O GRE é um protocolo de encapsulamento usado em links ponto-a-ponto virtuais e é necessário para encaminhar o PPTP ao RRAS.

Etapa 5. Nos campos IP, insira o intervalo aplicável de endereços IP que o servidor usará.

Etapa 6. Na lista suspensa Direção, escolha Downstream.

Passo 7. No Mín. Rate, insira a taxa mínima em Kbit/s para a largura de banda.

Etapa 8. No máximo. Rate, insira a taxa máxima em Kbit/s para a largura de banda.

Etapa 9. Marque Habilitar para habilitar os ajustes de Gerenciamento de largura de banda criados.

Etapa 10. Clique em Adicionar à lista.

Etapa 11. Click Save.