Objetivo

O firmware baixado no dispositivo atua como instruções específicas para o dispositivo. Essencialmente, diz ao dispositivo o que fazer, como fazer e como se comunicar com outros dispositivos. Quando você atualiza o firmware, ele mantém o dispositivo atualizado. Uma atualização de firmware também pode corrigir bugs no dispositivo e adicionar novas opções que talvez não estivessem disponíveis antes. Este artigo explica como atualizar o firmware no roteador CVR100W.

Dispositivo aplicável

- CVR100W

URL de download de software

Roteador VPN CVR100W

Upgrade de firmware

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Firmware Upgrade. A página Firmware Upgrade é aberta:

A página exibe as seguintes informações:

- Modelo do dispositivo — Exibe o modelo do dispositivo, neste caso o CVR100W.

- PID VID — Exibe o ID do produto (PID) e o ID da versão (VID) do dispositivo.

- Versão atual do firmware — Exibe o firmware atual no dispositivo.

Etapa 2. (Opcional) Se o arquivo de firmware desejado ainda não estiver baixado no computador, clique neste link para baixar o firmware mais recente:

Etapa 3. Clique em Procurar para escolher o firmware baixado anteriormente no campo Localizar e selecionar o arquivo de atualização.

Etapa 4. (Opcional) Para restaurar todas as configurações para os padrões de fábrica após a atualização do firmware, marque a caixa de seleção Redefinir todas as configurações para os padrões de fábrica. Isso redefinirá automaticamente o dispositivo para os padrões de fábrica quando a atualização do firmware estiver concluída.

Etapa 5. Clique em Iniciar atualização para atualizar o firmware. Leva cerca de um minuto para concluir o processo.

Caution: Não tente desligar, reiniciar ou desligar o roteador ou interromper o processo enquanto ele é atualizado, pois isso pode causar alguns problemas graves e tornar o roteador inutilizável.