Objetivo

Uma rede local (LAN) é uma rede fisicamente conectada que é limitada a uma área como uma casa ou uma pequena empresa. A página Dispositivos conectados permite que o administrador controle o fluxo na rede e tome medidas em caso de falha. Este documento descreve como visualizar uma lista de todos os hosts LAN disponíveis no RV110W.

Dispositivo aplicável

RV110W

Versão de software

•1.2.0.9

Exibir hosts de LAN disponíveis

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Status > Connected Devices. A página Dispositivos conectados é aberta:

Etapa 2. Escolha o tipo de interface a ser exibida na lista suspensa Filtrar correspondências de tipo de interface. Há quatro tipos possíveis de interfaces:

Todos — Exibe todos os tipos de host conectados à LAN.

Wireless — Exibe os hosts conectados à LAN via rede sem fio.

Wire — Exibe os hosts conectados à LAN via fio.

WDS — Exibe os hosts conectados à LAN via Wireless Distribution System (WDS).

A Tabela ARP IPv4 exibe as seguintes informações sobre o host:

Nome — Exibe o nome do host na LAN.

Endereço IP — Exibe o endereço IP que foi atribuído ao host.

Endereço MAC — Exibe o endereço MAC do host.

Tipo — Exibe que tipo de conexão o host tem. Há dois tipos possíveis.

- Estático — O endereço IP do host foi atribuído ao host estaticamente.

- Dinâmico — O endereço IP do host foi atribuído por DHCP.

DHCP estático - Exibe se o IP do dispositivo é atribuído por DHCP estático. Um dispositivo com um endereço IP estático manterá o mesmo endereço IP.

Tipo de interface — Exibe que tipo de interface o host usa (sem fio, com fio ou WDS).