Objetivo

O Internet Protocol (IP) é responsável pela entrega de tráfego através de uma rede. O CVR100W usa os modos IPv4 e IPv6. Esses protocolos não exigem que os dois pontos finais confirmem a conexão através de um procedimento de segurança "aperto manual", que os torna rápidos e eficientes. Eles também usam os métodos de entrega de melhor esforço para direcionar os pacotes. Este artigo explica como configurar o modo IP no roteador VPN CVR100W.

Dispositivo aplicável

CVR100W

Versão de software

•1.0.1.19

Modo IP

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Networking > IP Mode. A página Modo IP é aberta:

Etapa 2. Na lista suspensa Modo IP, escolha uma das seguintes opções:

Note: O IPv4 é a versão de protocolo mais antiga, mas mais comum, usada que fornece um endereço para cada dispositivo conectado à Internet. No entanto, esses endereços acabarão se esgotando, então o IPv6 foi criado para suceder o IPv4 e, eventualmente, atualizará o Internet Protocol todos juntos. Esses dois protocolos são muito semelhantes e podem ser usados para qualquer especificação de modo IP abaixo.

LAN:IPv4, WAN:IPv4 — As portas LAN e WAN usam IPv4.

LAN:IPv6, WAN:IPv4 — A porta LAN usa IPv6 e a porta WAN usa IPv4.

LAN:IPv6, WAN:IPv6 — As portas LAN e WAN usam IPv6.

LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — A porta LAN usa IPv4 e IPv6 e a porta WAN usa IPv4. Ambos os modos IP em uma porta funcionarão em conjunto simultaneamente, mas o tráfego de pacote ainda usará apenas um protocolo.

LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — As portas LAN e WAN usam IPv4 e IPv6. Ambos os modos IP em uma porta funcionarão em conjunto simultaneamente, mas o tráfego de pacote ainda usará apenas um protocolo.

Etapa 3. (Opcional) Para todos os modos, além do modo IP LAN:IPv4, WAN:IPv4, a seta suspensa Mostrar entrada DNS estática 6to4 fica disponível. 6to4 é um recurso de tunelamento que permite ao usuário enviar pacotes IPv6 de uma LAN IPv6 sobre uma rede WAN IPv4. Clique na seta suspensa Show Static 6to4 DNS Entry. Os campos Static 6to4 DNS Entry (Entrada DNS estática de 6 a 4) são exibidos:

Etapa 4. Insira no máximo 5 mapeamentos de domínio para IP nos campos Domínio e IP. O mapeamento 6to4 é quando um nome de domínio é mapeado para um endereço IPv6.

Etapa 5. Click Save.

Etapa 6. A janela Informações é exibida.

Passo 7. Click OK.

Cuidado: o dispositivo receberá um novo endereço IP padrão para alterar o modo IP.