Objetivo

As configurações de hora definem a data e a hora atuais do dispositivo. O tempo exato no dispositivo é importante para o administrador porque ele ajuda a monitorar quando ocorre uma falha no sistema ou em que momento determinadas regras devem ser aplicadas. Este artigo explica como configurar as configurações de tempo no roteador VPN RV315W.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Configuração de hora

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > Configurações de horário. A página Hora do sistema é aberta:

A hora atual é exibida no campo Hora do sistema atual. Segue o formato (Ano - Mês - Dia) (Hora : Minuto). Há duas maneiras de definir o horário no sistema:

· Dinamicamente — Define a hora do sistema quando o dispositivo é sincronizado com um Servidor Network Time Protocol (NTP).

· Manualmente — O administrador define a hora manualmente no dispositivo.

Dinamicamente

Um Servidor Network Time Protocol (NTP) é um servidor que tem acesso a um relógio automático que fornece tempo preciso para dispositivos na rede. Os servidores NTP ajudam a sincronizar o tempo em toda a rede para que os recursos agendados em vários dispositivos possam ocorrer ao mesmo tempo.

Etapa 1. Clique no botão de opção Dinamicamente para definir as configurações de hora dinamicamente.

Etapa 2. No campo Servidor NTP 1, insira o nome de domínio do servidor NTP do qual o RV315W recebe a hora.

Etapa 3. (Opcional) Para configurar um Servidor NTP adicional, insira o nome de domínio de outro servidor NTP no campo Servidor NTP 2.

Etapa 4. Clique em Salvar para salvar as configurações de hora.

Manualmente

Etapa 1. Clique no botão de opção Manually para definir as configurações de hora manualmente.

Etapa 2. Escolha o ano na lista suspensa Ano.

Etapa 3. Escolha o mês na lista suspensa Mês.

Etapa 4. Escolha o dia na lista suspensa Dia.

Etapa 5. Escolha a hora na lista suspensa Hora.

Etapa 6. Escolha o minuto na lista suspensa Minuto.

Passo 7. Clique em Salvar para salvar as configurações de hora.