Objetivo

O Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) é um protocolo TCP/IP para gerenciamento de rede. O SNMP permite que os administradores supervisionem o desempenho da rede, as taxas de erro. O SNMP também pode mapear a disponibilidade da rede. A estrutura SNMP consiste em três elementos; um gerenciador SNMP, um agente SNMP e um MIB. A função do gerenciador SNMP é controlar e monitorar as atividades dos hosts de rede que utilizam SNMP. O agente SNMP está dentro do software do dispositivo e auxilia na manutenção de dados para gerenciar o sistema. Por fim, a Base de Informações de Gerenciamento (MIB - Management Information Base) é uma área de armazenamento virtual para informações de gerenciamento de rede. Esses três se combinam para monitorar e gerenciar os dispositivos em uma rede.

Este artigo ajuda a explicar como configurar o SNMP no RV315W VPN Router.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Configurar SNMP

O SNMP v1 é a versão original do SNMP, que não tem certas funcionalidades e só funciona em redes TCP/IP, o SNMP v2 é uma iteração melhorada de v1. O SNMP v1&v2 deve ser escolhido somente para redes que utilizam SNMPv1 ou SNMPv2. O SNMP v3 é o mais novo padrão de SNMP e aborda muitos dos problemas de SNMP v1 e v2. Em particular, ele lida com muitas das vulnerabilidades de segurança de v1 e v2. O SNMP v3 também permite que os administradores mudem para um padrão SNMP comum.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > SNMP. A página SNMP é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Enable para ativar o SNMP.

Etapa 3. Clique no botão de opção desejado para a versão SNMP.

SNMP v1&v2 — SNMP v1 é a iteração original do SNMP e não possui determinada funcionalidade, SNMP v2 é a versão mais recente que melhora a funcionalidade, mas essa opção deve ser escolhida somente para redes que executam SNMP v1 ou SNMP v2.

SNMP v3 — SNMP 3 é a versão mais recente, que permite que os administradores utilizem um padrão. Essa opção deve ser escolhida porque corrige muitas falhas de segurança em v1 e v2.

Configurar SNMP para SNMP v1 e v2

Etapa 4. (Opcional) Insira as informações de contato no campo Contato do sistema. Esse é o indivíduo para entrar em contato para obter assistência de rede.

Etapa 5. Digite um nome no campo Nome do sistema. Este é o nome alocado para a configuração SNMP.

Etapa 6. Insira um local no campo System Location (Local do sistema). É aqui que o sistema está localizado.

Passo 7. Insira uma comunidade no campo SNMP Read-Only Community. Este é o parâmetro do cliente para acesso somente leitura da configuração SNMP.

Etapa 8. Insira uma comunidade no campo SNMP Read-Write Community. Este é o parâmetro do cliente para acesso de leitura e gravação da configuração SNMP.

Etapa 9. Insira uma comunidade no campo Comunidade de interceptações. Essa é a comunidade com a capacidade de utilizar armadilhas SNMP. As interceptações são notificações direcionadas enviadas ao administrador. O Traps permite que o administrador gerencie cada dispositivo permitindo que o usuário o notifique usando uma interceptação.

Etapa 10. Insira um host no campo SNMP Trusted Host. Este é o endereço IP do host confiável para a configuração SNMP.

Etapa 11. Insira um host no campo Trap Receiver Host. Esse é o endereço IP do administrador para receber as armadilhas.

Etapa 12. Clique em Salvar para aplicar as configurações.

Configurar SNMP para SNMP v3

Etapa 4. (Opcional) Insira as informações de contato no campo Contato do sistema. Esse é o indivíduo para entrar em contato para obter assistência de rede.

Etapa 5. Digite um nome no campo Nome do sistema. Este é o nome alocado para a configuração SNMP.

Etapa 6. Insira um local no campo System Location (Local do sistema). É aqui que o sistema está localizado.

Passo 7. (Opcional) Insira um nome de usuário no campo Nome de usuário de segurança. Este é o nome de usuário usado para obter acesso à configuração SNMP.

Etapa 8. (Opcional) Insira uma senha no campo Authentication Password (Senha de autenticação). Esta é a senha usada para obter acesso à configuração SNMP.

Etapa 9. Clique no botão de opção HMAC-MD5 ou HMAC-SHA no campo Authentication Method. O HMAC (Hash-based message authentication code) é um código criptografado que combina um código de autenticação e uma chave criptográfica secreta. A finalidade principal do HMAC é a segurança da mensagem. Um HMAC autenticará os dados com base em chaves secretas produzidas.

HMAC MD5 — Este algoritmo hash tem várias falhas de segurança e os dados podem ser comprometidos. O HMAC MD5 é um mecanismo de autenticação de mensagens usando funções de hash criptográfico. O MD5 é utilizado em situações em que a velocidade de desempenho superior é vital para um sistema, embora menos segura.

HMAC SHA — Esse algoritmo de hash é muito mais seguro, pois o método de criptografia é superior. Este é um mecanismo mais seguro para autenticação de mensagens usando funções de hash criptográfico. HMAC SHA deve ser usado quando a segurança é de importância vital.

Etapa 10. Insira uma senha no campo Senha criptografada.

Etapa 11. Clique no botão de opção CBC-DES no campo Encryption Method (Método de criptografia). CBC e DES são padrões de criptografia que se combinam para proteger os dados transferidos.

Etapa 12. Insira uma comunidade no campo SNMP Read-Only Community. Este é o parâmetro do cliente para acesso somente leitura da configuração SNMP.

Etapa 13. Insira uma comunidade no campo SNMP Read-Write Community. Este é o parâmetro do cliente para acesso de leitura e gravação da configuração SNMP.

Etapa 14. Insira uma comunidade no campo Comunidade de interceptações. Essa é a comunidade com a capacidade de utilizar armadilhas SNMP. As interceptações são notificações direcionadas enviadas ao administrador. O Traps permite que o administrador gerencie cada dispositivo permitindo que o usuário o notifique usando uma interceptação.

Etapa 15. Insira um host no campo SNMP Trusted Host. Este é o endereço IP do host confiável para a configuração SNMP.

Etapa 16. Insira um host no campo Trap Receiver Host. Esse é o endereço IP do administrador para receber as armadilhas.

Etapa 17. Clique em Salvar para aplicar as configurações.