Objetivo

O relatório técnico 069 (TR-069) permite estabelecer uma conexão entre um Servidor de configuração automática (ACS) e um Equipamento nas instalações do cliente (CPE). Um provedor de serviços de Internet (ISP) usa um ACS para configurar automaticamente o dispositivo remotamente sem intervenção do usuário. Com o uso da TR-069, os terminais entram em contato com os servidores de configuração automática e estabelecem uma conexão. O CPE é um terminal e o equipamento associado nas instalações do usuário, que está conectado ao canal de telecomunicações do provedor de serviços.

Este artigo explica como configurar as configurações TR-069 no RV315W.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Configurações TR-069

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Gerenciamento do sistema > Configurações TR-069. A página Configurações TR-069 é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção Enable para ativar a TR-069 no RV315W.

Note: Ativar a TR-069 permite que o administrador configure o ACS e o CPE no dispositivo também.

Servidores de configuração automática (ACS)

Etapa 1. Insira o URL do ACS no campo URL. Este URL conecta o RV315W ao servidor ACS remoto.

Etapa 2. Digite o nome de usuário para acessar o servidor ACS no campo Nome de usuário. Esse nome de usuário é fornecido pelo ISP.

Etapa 3. Digite a senha que foi atribuída ao nome de usuário no campo Senha. Essa senha é fornecida pelo ISP.

Etapa 4. Click Save.

Equipamento nas instalações do cliente (CPE)

Etapa 1. Digite o nome de usuário que faz uma conexão com o CPE no campo Nome de usuário. Este usuário deve ser um usuário do servidor remoto.

Etapa 2. Digite a senha do servidor remoto para estabelecer a conexão com o CPE no campo Senha. Essa senha é usada para autenticar o usuário no servidor remoto.

Etapa 3. (Opcional) Para que o CPE envie pacotes de informações, clique no botão de opção Habilitar no campo Enviar Pacotes de Informações. Os pacotes CPE incluem as informações que o dispositivo usa no momento.

Etapa 4. Se Send Inform Packets (Enviar Pacotes de Informações) estiver ativado na Etapa 3, insira o intervalo de tempo no qual o CPE envia pacotes de informações. Esse tempo é dado em segundos.

Etapa 5. Insira o número da porta que é usada para iniciar uma solicitação ao servidor TR-069 no campo Solicitar porta de conexão.

Etapa 6. (Opcional) Para baixar o software para o RV315W, clique na solicitação para enviar ao servidor TR-069 no campo Download Request (Solicitação de download). Há duas opções:

Firmware — envia uma solicitação ao Servidor TR-069 para fazer download do firmware RV315W.

Configuração do fornecedor — envia uma solicitação ao Servidor TR-069 para fazer download da configuração do fornecedor RV315W.

Passo 7. Clique em Enviar para enviar a solicitação ao servidor TR-069 no campo Solicitação de download.

Etapa 8. (Opcional) Para carregar o software do RV315W para o servidor TR-069, clique na solicitação para enviar ao servidor TR-069 no campo Carregar solicitação. Há duas opções:

Arquivo de configuração — Envia uma solicitação ao Servidor TR-069 para carregar o arquivo de configuração RV315W.

Configuração do fornecedor — envia uma solicitação ao Servidor TR-069 para carregar a configuração do fornecedor RV315W.

Etapa 9. Clique em Enviar para enviar a solicitação ao Servidor TR-069 no campo Solicitação de carregamento.

Etapa 10. (Opcional) Para alterar a solicitação de conta, clique em Enviar no campo Alterar solicitação de conta. Essa solicitação de alteração permite a alteração da senha administrativa do RV315W.

Etapa 11. Click Save.