Objetivo

A redefinição padrão de fábrica apaga todas as definições de configuração que foram modificadas pelo usuário e restaura o dispositivo às suas definições originais. Isso pode ser útil se você perder a senha de um dispositivo e desejar recuperar o acesso. Realizar uma reinicialização reinicia o dispositivo com uma configuração salva.

O objetivo deste documento é mostrar como redefinir para as configurações padrão de fábrica e como reinicializar o RV130 e o RV130W.

Dispositivos aplicáveis

RV130

RV130W

Versão de software

•v1.0.1.3

Redefinir para as configurações padrão de fábrica

O roteador pode ser redefinido para as configurações padrão de fábrica pelo utilitário de configuração da Web ou pelo botão de redefinição na parte traseira do roteador.

Redefinir com o uso do Utilitário de Configuração da Web

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e selecione Administration > Restore Fatory Defaults. A página Restaurar padrões de fábrica é aberta:

Etapa 2. Para redefinir o dispositivo, clique no botão Default. Isso apagará todas as configurações atuais.

Etapa 3. Uma janela de confirmação será exibida. Clique em Sim para continuar.

Etapa 4. Após a conclusão da reinicialização, faça login com as credenciais padrão. O nome de usuário padrão é cisco e a senha padrão é cisco.

Redefinição de hardware

Etapa 1. Pressione o botão Reset (Redefinir) localizado na parte traseira do dispositivo com um pino por aproximadamente 15 segundos ou até que a luz de alimentação na frente do dispositivo comece a piscar.

O Roteador é recarregado e definido com as configurações padrão.

Etapa 2. Efetuar login com as credenciais padrão. O nome de usuário padrão é cisco e a senha padrão é cisco.

Reinicializando o dispositivo

O roteador pode ser redefinido para as configurações padrão de fábrica pelo utilitário de configuração da Web ou pelo botão liga/desliga na parte traseira do roteador.

Reinicializar com o uso do Utilitário de configuração da Web

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Reboot. A página Reboot é aberta:

Etapa 2. Clique no botão Reboot para reinicializar o dispositivo.

Etapa 3. Após a conclusão da reinicialização, faça login com as credenciais de administração salvas.

Reinicialização de hardware

Etapa 1. Pressione o botão liga/desliga para desligar o dispositivo. Após 15 segundos, pressione o botão liga/desliga uma segunda vez para ligar o dispositivo novamente.

Etapa 2. Após a conclusão da reinicialização, faça login com as credenciais de administração salvas.