Objetivo

Uma VPN (Virtual Private Network) é a conexão entre a rede local e um host remoto. O host remoto pode ser outro computador ou outra rede. A página Status da VPN exibe o status da conexão VPN entre o roteador e um host. Normalmente, isso é usado na solução de problemas de conectividade entre o roteador e o host remoto usando a conexão VPN.

Este artigo tem como objetivo mostrar como exibir a tabela de roteamento em um roteador RV340 ou RV345.

Dispositivos aplicáveis

- Série RV34x

Versão de software

- 1.0.02.16 — RV340, RV345

Exibir o status da VPN

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha VPN > Status de VPN.

As seguintes informações são exibidas na página Status da VPN:

Status do túnel de site para site

- Túnel(s) usado(s) — Este é o túnel VPN em uso.

- Túneis disponíveis — Mostra os túneis VPN disponíveis.

- Túneis ativados — Mostra os túneis VPN ativados.

- Tunnel(s) Definido(s) — Este é o status do túnel VPN.

Note: Na Tabela de conexão, você pode adicionar, editar, excluir ou atualizar um túnel. Você também pode clicar em Seleção de exibição de coluna para escolher os cabeçalhos de coluna exibidos na Tabela de conexão.

Status do túnel de cliente para local

- Nome do grupo ou túnel — Este é o nome do túnel VPN. Isso é apenas para fins de referência e não corresponde ao nome usado na outra extremidade do túnel.

- Conexões — Este é o status da conexão.

- Fase 2 Criptografia/Autenticação/Grupo — Mostra o tipo de criptografia da Fase 2, o método de autenticação e o número do grupo DH.

- Grupo local — Esse é o endereço IP e a máscara de sub-rede do grupo local.

Note: Você também pode adicionar, editar, excluir ou atualizar um túnel VPN na Tabela de conexão.

Status de VPN SSL

- Túnel(s) usado(s) — Mostra os Túneis VPN SSL usados para conexão.

- Túneis disponíveis — Mostra os túneis disponíveis para a conexão VPN SSL.

- A tabela de conexão VPN SSL exibe o seguinte:

- Policy Name — (Nome da política) O nome da política que o túnel VPN está usando.

- Sessão — Este é o número de sessões para o túnel VPN.

Você também pode adicionar, editar ou excluir uma VPN SSL na Tabela de Conexões.Note:

Status do túnel PPTP

- Túnel(s) usado(s)— Mostra os túneis PPTP usados para a conexão VPN.

- Túneis disponíveis — Mostra os túneis PPTP disponíveis para conexão.

- A Tabela de Conexão VPN PPTP exibe as seguintes informações:

- ID da sessão — Esta é a sessão que identifica a conexão proposta ou atual.

- Nome de usuário — Exibe o nome do usuário conectado.

- Acesso remoto — Este é o endereço IP da conexão proposta remotamente conectada.

- Tunnel IP — Este é o endereço IP do túnel VPN.

- Connect Time — (Tempo de conexão) Exibe o período em que o túnel VPN permaneceu ativo.

- Ação — Isso permite que você conecte ou desconecte o túnel.

Você também pode adicionar, editar, excluir, conectar ou desconectar uma conexão na Tabela de conexões.Note:

Status do túnel L2TP

- Túnel(s) usado(s) — Mostra os túneis VPN L2TP usados para conexão.

- Túneis disponíveis — Mostra os túneis disponíveis para a conexão VPN L2TP.

- ID da sessão — Esta é a sessão que identifica a conexão proposta ou atual.

- Nome de usuário — Exibe o nome do usuário conectado.

- Acesso remoto — Este é o endereço IP da conexão proposta remotamente conectada.

- Tunnel IP — Este é o endereço IP do túnel VPN.

- Connect Time — (Tempo de conexão) Exibe o período em que o túnel VPN permaneceu ativo.

- Ação — Isso permite que você conecte ou desconecte o túnel.

Você também pode adicionar, editar, excluir, conectar ou desconectar uma conexão na Tabela de conexões.Note:

Agora você deve ter visualizado com êxito o status da VPN no ponto de acesso sem fio.