Objetivo

A página Wireless Statistics em um roteador permite que um administrador veja o estado das interfaces e o tráfego que passa por ele. Essas estatísticas ajudam o administrador da rede a solucionar problemas dos dispositivos conectados ao roteador. Um administrador também pode usar essas estatísticas para determinar a quantidade de dados e energia que deve ser alocada.

A página Wireless Distribution System (WDS) também mostra o status do Wireless Distribution System (WDS). O WDS é um sistema que permite a interconexão sem fio de pontos de acesso (APs) em uma rede. O WDS permite que uma rede sem fio seja expandida usando vários pontos de acesso sem a necessidade de um backbone com fio para vinculá-los.

O objetivo deste documento é mostrar a você como visualizar as estatísticas de conexões sem fio no roteador RV130W.

Dispositivos aplicáveis

- RV130W

Versão de software

- 1.0.3.22

Exibir as estatísticas de conexões sem fio

Exibir o tráfego sem fio

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha Status > Wireless Statistics.

Etapa 2. No menu suspenso Taxa de atualização, escolha um intervalo no qual o roteador atualizará a página Estatísticas da rede sem fio. As opções são:

- Sem atualização — A página não será atualizada.

- 15 s — A página será atualizada a cada 15 segundos.

- 30 s — A página será atualizada a cada 30 segundos.

- 60 segundos — A página será atualizada a cada 60 segundos.

Note: Para este exemplo, Nenhuma atualização é escolhida.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Mostrar dados estatísticos simplificados para exibir as estatísticas e os dados numéricos em um formato arredondado para cima. A unidade de medida padrão é bytes.

A tabela Wireless Statistics (Estatísticas da rede sem fio) mostrará as seguintes informações:

- Nome SSID — O SSID (Service Set Identifier, Identificador do conjunto de serviços) ou o nome da rede sem fio.

- Pacote — O número de pacotes transmitidos e recebidos na rede.

- Byte — O volume de bytes transmitidos e recebidos na rede.

- Erro — O volume de erros transmitidos e recebidos na rede.

- Descartado — O volume de pacotes descartados transmitidos e recebidos na rede.

- Multicast — O volume de pacotes multicast transmitidos e recebidos na rede.

- Colisões — O volume de colisões na rede.

Etapa 4. (Opcional) Clique no botão Clear Count para redefinir todos os valores para zero.

Etapa 5. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.

Agora você deve ter visualizado com êxito as estatísticas de conexões sem fio no roteador RV130W.

Exibir o status do WDS

A tabela Status do WDS mostra as seguintes informações:

- Nome — O nome da interface do Wireless Distribution System (WDS),

- MAC — O endereço MAC (Media Access Control) do roteador WDS remoto.

- Status — O status da conexão do WDS.

Note: Neste exemplo, o endereço MAC é omitido.

Agora você deve ter visualizado com êxito o Status do WDS.